Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Tipps zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält nützliche Tipps zur Fehlerbehebung für das Unified Computing System (UCS)-SAN.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse im Bereich UCS SAN zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Tipps zur Fehlerbehebung

Check vHBA hat FLOGI in der SAN-Fabric.

1. Melden Sie sich bei der UCS-CLI an, und stellen Sie eine Verbindung zu NXOS her.

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

Stellen Sie sicher, dass die FCID des WWPN zugewiesen ist und das VSAN richtig ist.

2. Alternativ können Sie über den Cisco MDS-Switch überprüfen, ob das WWPN über FLOGI verfügt.

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

Überprüfen Sie das Zoning auf dem MDS-Switch, um sicherzustellen, dass die vHBA (WWPN) und das Speicherziel online und in derselben Zone sind.

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

Überprüfen Sie, ob die vHBA das Ziel während des SAN-Starts sehen kann.

Wenn der Blade-Server im UCS Manager vom SAN booten kann, sollte der UCS Manager "Tatsächliche Startreihenfolge" in der Lage sein, den WWPN aller Ziele anzuzeigen.

Drücken Sie beim Hochfahren des Blades F2, um das BIOS aufzurufen, und navigieren Sie zum Boot Manager. BIOS sollte die LUN zum Booten sehen können.

Für den PALO-Adapter können Sie zu diesem Zeitpunkt (wenn das Betriebssystem noch nicht gestartet wurde) auch eine Verbindung zum Adapter herstellen, um zu überprüfen, ob der vHBA über FLOGI und PLOGI verfügt.

Nachdem das Betriebssystem gestartet wurde, ist die Ausgabe anders. Dies ist zu erwarten.

Bei einem M71KR-E-Adapter drücken Sie beim Booten des Servers die Tastenkombination Strg + E, um das Emulex HBA-Konfigurationsprogramm aufzurufen. Wählen Sie anschließend den vHBA aus, und listen Sie das Startgerät auf. Die vHBA sollte in der Lage sein, das Ziel anzuzeigen.

Überprüfen Sie, ob der vHBA über die richtige LUN-ID zum Booten vom SAN verfügt.

Die Startrichtlinie, die dem Serviceprofil zugeordnet ist, enthält die Startkonfiguration. Stellen Sie sicher, dass der WWPN des Ziels korrekt ist und die LUN-ID auch mit der im Speicher definierten LUN übereinstimmt.

Als Nächstes ein Beispiel für EMC Storage. In der Speichergruppe wird die LUN 1301 dem Host mit der ID 0 zugeordnet, die der in der Boot-Richtlinie definierten ID entsprechen muss.

Überprüfen Sie, ob das FC-Ziel den vHBA (WWPN) sehen kann und ob PLOGI zum Ziel gehört.

Überprüfen Sie, ob das benutzerdefinierte Cisco ESXi-Image für SAN Boot verwendet wird.

Wenn ESXi die LUN im SAN nicht anzeigt, während die LUN im vHBA während des Bootvorgangs nicht angezeigt wird, verfügt das ESXi-Image wahrscheinlich nicht über den richtigen Treiber. Überprüfen Sie, ob der Kunde das benutzerdefinierte Cisco ESXi-Image verwendet. Rufen Sie die VMware-Website auf, und suchen Sie nach "Cisco ESXi", um das angepasste Image von Cisco herunterzuladen.

Cisco Customized Image für ESXi 5.1.0

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

Cisco Customized Image für ESXi 5.0.0 U1

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

Cisco Customized Image für ESXi 4.1 U2

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

vSphere 5.0 Rollp ISO-Images (bietet ein installierbares ESXi ISO-Image, das Treiber für verschiedene Produkte enthält, die von VMware-Partnern produziert werden), z. B. für C220 M3-Server, CIMC 1.46c und LSI 9266-8i. Selbst das benutzerdefinierte ESXi-Image verfügt nicht über den Treiber zum Erkennen des lokalen Speichers.

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

Weitere Informationen finden Sie im Rollup Release Note

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

Überprüfen Sie, ob ESXi den gleichen Dateitreiber verwendet.

Aktivieren Sie SSH und ESX SHELL, und melden Sie sich beim ESXi-Host an. Führen Sie dann vmkload_mod -s fnic aus.

Überprüfen Sie, ob der Host von VMware ESXi alle Pfade zum Speicherziel sehen kann.

1. Überprüfen Sie die LUN-Informationen, die von jedem vHBA angezeigt werden können.

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. Überprüfen Sie, welche vHBA welche LUNs anzeigen kann.

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

In diesem Beispiel können sowohl vmhba1 als auch vmhba2 die drei LUNs sehen.

3. Überprüfen Sie die Pfade zu den LUNs.

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

In diesem Beispiel gibt es vier Pfade zu jeder LUN: zwei von vmhba1 und zwei von vmhba2.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems