Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Fabric Interconnect-Kompatibilität

Best Practices

Software-Überlegungen

Migration von UCS 6200 auf UCS 6454 Fabric Interconnects - Details

UCS 6200 und 6300 auf UCS 6536 Fabric Interconnects - Migrationsdetails

Häufige Probleme

Port-Konfigurationskonflikt

Reservierte VLANs

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Best Practices für Fabric Interconnects bei Migrationen beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- Fabric Interconnects (FI)

- Cisco Unified Computing System (UCS)

- Virtual Local Area Network (VLAN)-Konfiguration

- SAN-Konfiguration (Storage Area Network)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- UCS FI 6248UP

- UCS-Infrastruktur Version 4.1(3a)A

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Bei einer Fabric Interconnect-Migration müssen einige Aspekte berücksichtigt werden, da es andernfalls zu Problemen kommen kann, die sich auf den Prozess und die Dauer dieser Aktivität auswirken.

Dieses Dokument sammelt relevante Informationen über die Änderungen am Fabric Interconnect der Serien 6400 und 6500 sowie die Best Practices für eine erfolgreiche Migration, um einen reibungslosen und effizienten Übergang zu ermöglichen.

Fabric Interconnect-Kompatibilität

Die Migration der Fabric Interconnects kann nur in den folgenden Kombinationen erfolgen:

- Fabric Interconnects der Serien UCS 6200 bis UCS 6400

- Fabric Interconnects der Serie UCS 6200 oder 6300 auf UCS 6500.

Best Practices

- Stellen Sie sicher, dass die Hardware in Ihrer vorherigen Domäne mit dem neuen Fabric Interconnect kompatibel ist, das Sie installieren möchten.

- Überprüfen Sie die Softwarekompatibilität, die Upgrade-Reihenfolge (entweder Upgrade des alten Fabric Interconnects oder Downgrade des neuen Fabric Interconnects) und den entsprechenden Pfad. Cisco empfiehlt, eine empfohlene Version zu installieren. Falls Ihr altes Fabric Interconnect eine zurückgestellte Version aufweist, können Sie das neue Fabric Interconnect nicht auf diese Version herunterstufen, da zurückgestellte Versionen nicht von Cisco Software Central heruntergeladen werden können.

- Stellen Sie sicher, dass die hohe Verfügbarkeit vollständig verfügbar ist.

- Überprüfen Sie vor der Migration Ihre Konfiguration.

Software-Überlegungen

Cisco UCS Fabric Interconnects der Serien 6400 und 6500 unterstützen einige Softwarefunktionen nicht, die von den UCS Fabric Interconnects der Serien 6200 und 6300 im Cisco UCS Manager unterstützt wurden.

Überprüfen Sie diese Konfigurationsfunktionen, bevor Sie mit der Migration fortfahren:

Chassis-Erkennungsrichtlinie und Chassis-Verbindungsrichtlinie

Diese Richtlinie muss auf "Port Channel" anstatt auf "None" festgelegt werden. Sie können einen Port-Channel auch mit nur einem Port verwenden. Um die Änderung anzuwenden, müssen Sie das Chassis erneut bestätigen. In UCSM finden Sie diese Option unter Equipment (Geräte) > Policies (Richtlinien) > Global Policies (Globale Richtlinien) > Chassis/FEX Discovery Policy (Chassis-/FEX-Erkennungsrichtlinie) > Link Grouping Preference (Linkgruppierungsvoreinstellungen).

Speicherort der Chassis-Erkennungsrichtlinie in UCSM

Port-Konfigurationskonflikt

Beachten Sie, dass sich die Port-Zuordnung der Serien 6200 und 6300 von den Fabric Interconnects der Serien 6400 und 6500 unterscheidet. Stellen Sie sicher, dass die vorherige Port-Konfiguration der Zielport-Einstufung entspricht.

Multicast-Hardware-Hash

Um die Last effektiv auszugleichen und Bandbreitenprobleme zu vermeiden, wird Multicast-Hardware-Hashing verwendet. Durch die Aktivierung von Multicast-Hardware-Hashing können alle Links zwischen dem IOM und dem Fabric Interconnect in einem Port-Channel Multicast-Datenverkehr verarbeiten. Diese Funktion ist in den Serien 6400 und 6500 nicht mehr verfügbar.

Sie können sie deaktivieren unter Equipment > Policies > Global Policies > Chassis/FEX Discovery Policy > Multicast Hardware Hash.

Speicherort für Multicast-Hardware-Hash-Einstellungen in UCSM

Optimierung der VLAN-Portanzahl

Die Aktivierung der Optimierung der VLAN-Portanzahl ermöglicht die Konsolidierung des Status mehrerer VLANs in einen einheitlichen internen Status. Wenn die Optimierung der VLAN-Portanzahl aktiviert ist, gruppiert Cisco UCS Manager die VLANs intelligent nach ihrer Port-VLAN-Zugehörigkeit und erweitert so den Grenzwert für die Port-VLAN-Anzahl.

Bei 6400- und 6500-FIs erfolgt die Optimierung der Portanzahl über Port-VLAN-Gruppierung (VP), wenn der PV den Grenzwert von 16000 überschreitet. Bei diesem Ereignis wird auf der Seite "Migrationswarnungen" angezeigt, dass die VPN-Gruppierung automatisch aktiviert wird, wenn der Migrationsprozess fortgesetzt wird. Diese Tabelle zeigt die PV-Anzahl bei aktivierter bzw. deaktivierter VLAN-Port-Zähloptimierung für FI der Serien 6200, 6300, 6400 und 6500.

Tabelle 1. Optimierung der VLAN-Portanzahl für Fabric Interconnects der Serien 6200, 6300, 6400 und 6500 aktiviert und deaktiviert

FI der Serie 6200

FI der Serie 6300

FI der Serie 6400

FI der Serie 6500

PV-Zählung mit deaktivierter Optimierung der VLAN-Port-Zählung

32000

16000

16000

16000

PV-Zählung mit aktivierter Optimierung der VLAN-Portanzahl

64000

64000

64000

108000

Für Quality of Service (QoS) optimiertes Multicast

Die Multicast-Optimierung ist für die FIs der Serien 6400 und 6500 nicht mehr verfügbar. Sie können sie in UCSM deaktivieren unter LAN > QoS.

Multicast-Optimierung auf der Grundlage der QoS-Richtlinie in UCSM

NetFlow-Konfiguration

NetFlow ist ein Netzwerkprotokoll, das IP-Datenverkehrsdaten erfasst und exportiert. Sie definiert Datenflüsse auf der Grundlage gemeinsamer Eigenschaften von IP-Paketen, die dann zur Analyse und zur anwendungsspezifischen Verarbeitung an externe NetFlow Collectors gesendet werden. Dies muss bei der Migration zu FI der Serie 6400 oder 6500 dekonfiguriert werden.

In UCSM finden Sie die Option zum Deaktivieren unter LAN > NetFlow Monitoring > General (LAN > NetFlow-Überwachung > Allgemein). Vergessen Sie nicht, auf Änderungen speichern zu klicken.

NetFlow-Konfiguration in UCSM

VMM Integration

Diese Funktion ist in den FIs der Serien 6400 und 6500 nicht mehr verfügbar. Wenn Sie mit der Migration fortfahren, werden alle Konfigurationen für Port-Profile und Distributed Virtual Switches (DVSs) automatisch gelöscht.

Dynamische vNIC-Verbindungsrichtlinie

Diese Richtlinie legt fest, wie die Konfiguration zwischen virtuellen Systemen (VMs) und virtuellen Netzwerkschnittstellenkarten (vNICs) konfiguriert wird. Sie ist für Cisco UCS-Domänen erforderlich, die über Server mit VIC-Adaptern verfügen, auf denen VMs mit konfigurierten dynamischen vNICs ausgeführt werden. Dynamische vNICs werden auf FIs der Serien 6400 und 6500 nicht unterstützt. Wenn Sie mit der Migration fortfahren, werden die erstellten Richtlinien und dynamischen vNICs gelöscht.

Legen Sie fest, dass die dynamische vNIC-Verbindungsrichtlinie nicht festgelegt ist. In UCSM finden Sie diese Einstellung unter Serverprofil > Netzwerk > vNICs > Ändern > Verbindungsrichtlinien.

Dynamische vNIC-Verbindungsrichtlinie in UCSM

Reservierte VLANs

Für FI der Serien 6400 und 650 liegen die reservierten VLANs im Bereich von 3915 bis 4042. Stellen Sie vor der Migration sicher, dass in Ihren FIs der Serien 6200 oder 6300 keine VLANs innerhalb dieses Bereichs erstellt wurden.

Auf der Seite "Migrationswarnungen" wird angezeigt, ob Konfigurationen gelöscht werden, wenn der Migrationsprozess fortgesetzt wird.

Die Ziel-Cisco UCS-FI muss mit der gleichen Infrastruktur-Firmware-Version auf die FI geladen werden, die sie ersetzt. Sie können die FI-Firmware der Serien 6400 und 6500 herunterstufen oder die FI-Firmware der Serien 6200 und 6300 aktualisieren. Beim Downgrade/Upgrade muss die Mindestversion der Firmware beachtet werden.

Migration von UCS 6200 auf UCS 6454 Fabric Interconnects - Details

Die UCSM-Mindestversion für 6454 FI ist 4.0 und für 64108 FI ist 4.1.

Der Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect unterstützt:

- Das Fabric Interconnect unterstützt bis zu 8 Fibre Channel over Ethernet (FCoE)-Port-Channels.

- Alternativ können vier SAN-Port-Channels unterstützt werden.

- Eine weitere Option besteht darin, maximal 8 Port-Channels zu verwenden, die eine Kombination aus SAN und FCoE darstellen (jeweils 4).

- Die Ports 1-16 auf dem Fabric Interconnect unterstützen einheitliche Ports mit Optionen für 10/25 Gbit/s Ethernet, FCoE oder 8/16/32 Gbit/s Fibre Channel.

- Die Uplink-Ports 49-54 auf dem Fabric Interconnect unterstützen 40/100 Gbit/s Ethernet oder FCoE.

- Das Fabric Interconnect ist mit den folgenden IOMs kompatibel: UCS 2204, UCS 2208 und UCS 2408.

- Er ist auch mit den Fabric Extender-Modellen (FEX) Cisco Nexus 2232PP und Cisco Nexus 2232TM-E kompatibel.

- UCS 6454 Fabric Interconnects unterstützen nur den Port-Channel-Modus.

- Vor der Version 4.0(1) von Cisco UCS Manager wurden Ethernet- oder Fibre Channel (FC)-Switching-Modi auf Cisco UCS 6454 Fabric Interconnects nicht unterstützt.

UCS 6200 und 6300 auf UCS 6536 Fabric Interconnects - Migrationsdetails

Mit Cisco UCS Manager Version 4.2(3b) wird die fünfte Generation von Cisco UCS 6536 Fabric Interconnects (UCS FI 6536) unterstützt.

- Das Fabric Interconnect verfügt über sechsunddreißig QSFP28-Ports, darunter vier einheitliche Ports (33-36), die 100G unterstützen.

- Ethernet-Ports (1-32) und einheitliche Ports (33-36) können mithilfe von Breakout-Kabeln in mehrere Ports aufgeteilt werden.

- Die Dynamic Ethernet Breakout-Funktion ermöglicht die direkte Umwandlung eines Standard-Ethernet-Ports in einen Breakout-Port, ohne das Fabric Interconnect neu zu starten. Es unterstützt auch die Rückwandlung von Breakout-Ports in Standard-Ethernet-Ports ohne Neustart.

- Einheitliche Ports (33-36) können als Fibre Channel-Breakout-Ports konfiguriert werden, aber alle vier FC-Breakout-Ports müssen dieselbe Geschwindigkeit aufweisen.

- Breakout-Ports ermöglichen, dass Fabric Interconnects maximal 16 FC-Ports für den Fibre Channel unterstützen.

- Änderungen am Breakout-Typ von Ethernet zu FC oder umgekehrt erfordern einen Neustart oder ein erneutes Laden des Fabric Interconnects.

- FCoE-Storage-Ports werden nicht unterstützt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Lüfter und Netzteilmodule die gleiche Luftströmungsrichtung haben, um eine Überhitzung und ein mögliches Herunterfahren des Fabric Interconnects zu verhindern.

- Cisco 22xx IOMs werden von 65xx Fabric Interconnects nicht unterstützt.

Häufige Probleme

Port-Konfigurationskonflikt

Auf UCS 6454 Fabric Interconnects ist die Unified Port-Funktion auf die ersten 16 Ports beschränkt. Nur die Ports 1/1-1/16 können als FC konfiguriert werden. Die FC-Ports müssen zusammenhängend sein, gefolgt von zusammenhängenden Ethernet-Ports.

Auf UCS Fabric Interconnects der Serie 6200 verfügen alle Ports über die Unified Port-Funktion. Alle Ports können als Ethernet oder FC konfiguriert werden. Die Ethernet-Ports müssen zusammenhängend sein, gefolgt von zusammenhängenden FC-Ports. FC-Ports werden am Ende des Moduls angezeigt. Beim Hinzufügen eines Clusters werden falsch zugeordnete Ports automatisch entkonfiguriert.

Reservierte VLANs

UCS 6400 und 6500 Fabric Interconnects reservieren mehr VLANs für die interne Verwendung als UCS Fabric Interconnects der Serie 6200 oder 6300. Während der Migration enthält die Seite "Migrationswarnungen" eine Liste der VLANs, die möglicherweise mit dem standardmäßig reservierten VLAN-Bereich in Konflikt geraten könnten. Wenn Sie mit der Migration fortfahren, wird der reservierte VLAN-Bereich konfiguriert, die im Konfliktbereich gefundenen VLANs jedoch nicht.

FC-Uplink-Ports stehen nicht zur Verfügung

Die Switches der Serien 6400 und 6500 verwenden das IDLE-Füllmuster für FC-Uplinks und FC-Storage-Ports, wenn die Geschwindigkeit 8 Gbit/s beträgt. Vergewissern Sie sich, dass das Füllmuster im angeschlossenen FC-Switch und den direkt angeschlossenen FC-Ports als IDLE eingestellt ist. Wenn die Konfiguration nicht festgelegt wird, können diese Ports in den Status "errDisabled" wechseln, die SYNC-Funktion zeitweilig verlieren und Fehler oder fehlerhafte Pakete empfangen.

Wenn das IDLE-Füllmuster in Ihrer Domäne nicht unterstützt wird, können Sie einen SAN-Switch zwischen den FIs und dem Speicher-Array verwenden oder das Speicher-Array auf 16 GB oder 32 GB FC-Konnektivität aktualisieren.

Zugehörige Informationen

- Migration von UCS 6200 auf UCS 6454 Fabric Interconnects

- Migration zu Cisco UCS Fabric Interconnects der Serie 6500

- Technischer Support und Downloads von Cisco