Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

System-QoS-Richtlinie

Einheitliche Ports für Fibre Channel

Breakout-Ports 4 x 10GE-Verbindungen

Speichern der Konfiguration

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Cisco Unified Computing System Fabric Interconnect der dritten Generation (UCS-FI-6332-16UP) 16 x 10GE Unified Ports, 18 x 40GE Breakout-fähige Ports und 6 x 40GE-Ports enthält. Bestimmte Konfigurationsänderungen erfordern einen Neustart des Fabric Interconnects. Mehrere Neustarts verbrauchen wertvolle Zeit während der ersten Systemeinrichtung. Es wird ein Prozess erläutert, mit dem alle Konfigurationsänderungen mit einem einzigen Neustart jedes Fabric Interconnects abgeschlossen werden. Dieses Dokument behandelt insbesondere die Konfiguration von System-QoS, Fibre Channel-Schnittstellen und 4 x 10GE-Breakout-Schnittstellen. Sie können auch weitere Schritte zum Festlegen von Ethernet- und Fibre Channel (FC)-Switching-Modi hinzufügen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

- Cisco Unified Computing System (UCS) Manager Command Line Interface (CLI)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- UCS Manager Version 3.1(1) oder höher

- UCS-FI-6332-16UP

- UCS-FI-6332 (unterstützt keine Unified Ports)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Folgende Konfigurationen werden im Dokument vorgestellt:

- Legen Sie die bestmögliche Klasse für MTU 9216 fest.

- Konfigurieren Sie die Ports 1/1-1/6 als Fibre Channel.

- Konfigurieren Sie die Ports 1/31-1/34 als 4 x 10GE-Breakout-Ports.

System-QoS-Richtlinie

Konfigurieren Sie die QoS-Richtlinie für das bestmögliche System für Jumbo Framing. Im Gegensatz zu früheren Fabric Interconnect-Generationen muss die Serie 6300 bei der Änderung globaler QoS-Richtlinien neu geladen werden.

UCS-6332-A# scope eth-server

UCS-6332-A /eth-server # scope qos

UCS-6332-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort # set mtu 9216

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort *# top

Einheitliche Ports für Fibre Channel

Unified Port-Nummern sind beim 6332-16UP mit 1/1-16 angegeben. Fibre Channel-Port-Modi müssen so konfiguriert werden, dass der letzte FC-Port die Port-ID 6, 12 oder 16 belegt. Dies führt zu mindestens sechs FC-Ports und maximal sechzehn.

Gültige Portkombinationen sind:

- Ethernet: 1.1.-16.1.

- FC: 1/1-1/6 Ethernet: 7.1.-16.1.

- FC: 1/1-1/12 Ethernet: 13.1.-16.1.

- FC: 1.1.-16

UCS-6332-A *# scope fc-uplink

UCS-6332-A /fc-uplink *# scope fabric a

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 1

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 2

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 3

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 4

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 5

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 6

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

Breakout-Ports 4 x 10GE-Verbindungen

Breakout-Ports werden zum Anschluss von 40GE-Schnittstellen an Geräte verwendet, die 10GE-fähig sind. Diese können als Uplink-Ports für die Verbindung mit einem 10G-Switch oder als Server-Ports für die Verbindung mit einem 22XX-IOM-Modul oder als FCoE-Ports verwendet werden.

- Ethernet 1/17-1/34 kann Breakout-Konfigurationen unterstützen.

- Ethernet 1/35-1/40 ist auf 40GE fixiert.

- Eine einzelne 1x10GE-Schnittstelle in einem Breakout-Port kann FCoE unterstützen.

Hinweis: Wenn Jumbo-QoS global konfiguriert wird, können nur vier physische Ports für das Breakout konfiguriert werden.

UCS-6332-A *# scope cabling

UCS-6332-A /cabling *# scope fabric a

UCS-6332-A /cabling/fabric *# create breakout 1 31

Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing configurations on 40G port will be erased.!

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 32

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 33

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 34

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

Speichern der Konfiguration

Warnung: Der Fabric Interconnect wird sofort neu geladen, wenn die Änderungen übernommen wurden.

UCS-6332-A* # commit-buffer

*The switch will now reboot.

Wiederholen Sie die Änderungen für Fabric Interconnect B.

Überprüfen

Bestätigen Sie, dass die Ports FC 1/1-6 für Fibre Channel konfiguriert sind und die Ports Ethernet 1/31-34 im Breakout-Modus sind. Beachten Sie, dass die Breakout-Ports jetzt vier Subschnittstellen haben.  In diesem Beispiel werden die Ports 1/33/1 und 1/33/2 für FCoE und 1/33/3-4 als Uplink-Schnittstellen konfiguriert.

UCS-6332-A# scope fabric-interconnect a

UCS-6332-A /fabric-interconnect # show port

Ether Port:

Slot  Aggr Port  Port  Oper State       Mac                  Role    Xcvr

----- ---------- ----- ---------------- -------------------- ------- ----

[...]

1          0    30 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D0    Unknown N/A

1          0    35 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E4    Unknown N/A

1          0    36 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E5    Unknown N/A

1          0    37 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E6    Unknown N/A

1          0    38 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E7    Unknown N/A

1          0    39 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E8    Unknown N/A

1          0    40 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E9    Unknown N/A

1         31     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D4    Unknown N/A

1         31     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D5    Unknown N/A

1         31     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D6    Unknown N/A

1         31     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D7    Unknown N/A

1         32     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D8    Unknown N/A

1         32     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D9    Unknown N/A

1         32     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DA    Unknown N/A

1         32     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DB    Unknown N/A

1         33     1 Up               8C:60:4F:BC:C4:DC    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     2 Up               8C:60:4F:BC:C4:DD    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     3 Up               8C:60:4F:BC:C4:DE    Network N/A

1         33     4 Up               8C:60:4F:BC:C4:DF    Network N/A

1         34     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E0    Unknown N/A

1         34     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E1    Unknown N/A

1         34     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E2    Unknown N/A

1         34     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E3    Unknown N/A

FC Port:

Slot  Port  Oper State       Wwn

----- ----- ---------------- ---

1     1 Up               20:01:8C:60:4F:BC:C4:80

1     2 Up               20:02:8C:60:4F:BC:C4:80

1     3 Sfp Not Present  20:03:8C:60:4F:BC:C4:80

1     4 Sfp Not Present  20:04:8C:60:4F:BC:C4:80

1     5 Sfp Not Present  20:05:8C:60:4F:BC:C4:80

1     6 Sfp Not Present  20:06:8C:60:4F:BC:C4:80

In NXOS werden Breakout-Ethernet-Ports als br-Ethernet x/y/z bezeichnet.

UCS-6332-A# # connect nxos a

UCS-6332-A(nxos)# show int br-ethernet 1/33/1

Br-Ethernet1/33/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 10000 Ethernet, address: 8c60.4fbc.c4dc (bia 8c60.4fbc.c4dc)

Description: C: FcoeUplink

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

[...]

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.