Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Geräteanschluss auf einem eigenständigen Server zurücksetzen

Schritt 1: CIMC-Bibliothek installieren

Schritt 2: IP und Anmeldedaten festlegen

Schritt 3: Überprüfen Sie Cloud DNS, und bereiten Sie die Identität vor

Schritt 4: Geräteanschluss zurücksetzen

Schritt 5: Verbindung mit CIMC trennen

Geräteanschluss im UCS Manager zurücksetzen

Schritt 1: UCSM-Bibliothek installieren

Schritt 2: IP und Anmeldedaten festlegen

Schritt 3: Überprüfen Sie Cloud DNS, und bereiten Sie die Identität vor

Schritt 4: Geräteanschluss zurücksetzen

Schritt 5: Verbindung mit UCSM trennen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Device Connector für UCS Manager oder den Cisco Integrated Management Controller auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegendes Verständnis von Unified Computing System-Servern (UCS)

- Grundlegende Informationen zu UCS Manager (UCSM)

- Grundlegendes Verständnis des Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Grundlegendes Verständnis von Interviews

- Grundlegendes Verständnis von Powershell

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Softwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie diese Konfiguration vornehmen.

- Intersight-Administratorkonto

- Verbindung zu Intersight und UCSM oder CIMC

- Computer mit Powershell

Konfigurieren

Hinweis: Powershell muss bereits installiert sein, bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren können.

Geräteanschluss auf einem eigenständigen Server zurücksetzen

Schritt 1: CIMC-Bibliothek installieren

Starten Sie Powershell auf Ihrem Computer und führen Sie den folgenden Befehl aus:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

Schritt 2: IP und Anmeldedaten festlegen

Hinweis: Sie müssen Ihr Administratorkonto und -kennwort festlegen. Sie können auch einen Benutzer mit Administratorberechtigungen verwenden.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Schritt 3: Überprüfen Sie Cloud DNS, und bereiten Sie die Identität vor

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Sie erhalten eine Ausgabe wie diese:

CloudDns

--------

svc.intersight.com

Verwenden Sie Cloud DNS-Ausgabe für die Body-Variable.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Schritt 4: Geräteanschluss zurücksetzen

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Sie erhalten eine Ausgabe wie diese:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

Schritt 5: Verbindung mit CIMC trennen

Disconnect-Imc

Geräteanschluss im UCS Manager zurücksetzen

Schritt 1: UCSM-Bibliothek installieren

Starten Sie Powershell auf Ihrem Computer und führen Sie den folgenden Befehl aus:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

Schritt 2: IP und Anmeldedaten festlegen

Hinweis: Sie müssen Ihr Administratorkonto und -kennwort festlegen. Sie können auch einen Benutzer mit Administratorberechtigungen verwenden.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Schritt 3: Überprüfen Sie Cloud DNS, und bereiten Sie die Identität vor

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Sie erhalten eine Ausgabe wie diese:

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

Verwenden Sie Cloud DNS-Ausgabe für die Body-Variable.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Schritt 4: Geräteanschluss zurücksetzen

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Sie erhalten eine Ausgabe wie diese:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

Schritt 5: Verbindung mit UCSM trennen

Disconnect-Ucs

Zugehörige Informationen

- Device Connector

- Powershell mit UCS

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme