Inhalt

Einführung

Schritte

Einführung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie das System Event Log-Paket von einem Cisco C880 M4-Server erfasst wird.

Schritte

1) Stellen Sie eine Verbindung zur grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des C880 M4 MMB-Browsers her.

2) Klicken Sie im linken Menü auf Systemereignisprotokoll und klicken Sie dann auf Herunterladen.

3) Während die Firmware die Protokolle erfasst und komprimiert, wird eine Statusleiste angezeigt.

4) Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird ein Link mit dem System Event Log-Paket bereitgestellt. Der Dateiname ist im Format sel_YYYMMDDHHMMSS.tgz.