Inhalt

Frage

Umgebung

Frage

Wie kann ich die Proxy-CPU-Nutzung auf meiner WSA-Appliance mithilfe von SNMP überwachen?

Umgebung

Jede Cisco Web Security Appliance (WSA)-Bereitstellung mit 7.5.x oder höher

Ab AsyncOS für Web 7.5.0 gibt es SNMP MIB OID-Variablen, die die Gesamtsystem-CPU-Auslastung und die Proxy-CPU-Auslastung bereitstellen. Die Proxy-CPU-Auslastung kann direkt mithilfe der OID-Variablen cacheCPUUsage abgerufen werden. Diese OID kann direkt abgefragt werden und gibt den Prozentsatz der CPU an, der von der Proxy-Komponente verwendet wird.