Inhalt

Welche WCCP-Dienst-IDs sollten auf der Cisco Web Security Appliance (WSA) verwendet werden?

Welche WCCP-Dienst-IDs sollten auf der Cisco Web Security Appliance (WSA) verwendet werden?

Umgebung:

- Cisco Web Security Appliance (WSA)

- WCCP

Symptome: WCCP wird als verwendbar angezeigt, aber kein Datenverkehr wird an die WSA umgeleitet.

Bestimmte WCCP-Dienst-IDs sind für bestimmte Zwecke reserviert. Obwohl die WSA Ihnen die Verwendung einer Service-ID zwischen 0 und 255 ermöglicht, leitet der Cisco Router/WCCP-Gerät den Datenverkehr nicht abhängig von der verwendeten Service-ID um.

Es folgt eine inoffizielle Liste mit vordefinierten Service-IDs.

Dienstname

ID#

Protokoll

Ports

Webcache

0

TCP

80

DNS

53

udp

53

FTP-nativ

60

TCP

21, empfohlener Bereich für PASV-Ports: 11001-11006

tcp-Promiscuous

81

TCP

*

tcp-Promiscuous

62

TCP

*

HTTPS-Cache

70

TCP

443

rtsp

80

TCP

554

WM

81

TCP

1755

MSU

82

udp

1755

Rtspu

83

udp

5005

cifs-cache

89

TCP

137.445

benutzerdefiniert

90

benutzerdefiniert

91

benutzerdefiniert

92

benutzerdefiniert

93

benutzerdefiniert

94

benutzerdefiniert

95

benutzerdefiniert

96

benutzerdefiniert

97

benutzerdefinierter Webcache

98

TCP

80

Reverse-Proxy

99

TCP

80

HINWEIS: Es wird empfohlen, eine Service-ID zwischen 90 und 97 auszuwählen. Hierbei handelt es sich um benutzerdefinierte Service-IDs, die andere Service-IDs, die normalerweise für bestimmte Protokolle verwendet werden, nicht beeinträchtigen dürfen.