Inhalt

Frage:

Frage:

Wie kann ich die WSA so konfigurieren, dass Benutzer nur einen bestimmten YouTube-Kanal anzeigen, aber alle anderen Streaming-Medien blockieren können?

Umgebung: Alle Cisco Web Security Appliances mit AsyncOS 7.1.x und höher

Lösung:

YouTube-Videos von der Kanalseite enthalten in der Regel eine eindeutige Kennung in ihren Hyperlinks für alle Videos von diesem Kanal.

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass die Kategorie "Streaming Media" in den Zugriffsrichtlinien auf "Blockieren" festgelegt ist.

Um Videos vom jeweiligen Kanal zu ermöglichen, müssen Sie Folgendes einrichten:.

Konfigurationsschritte, um Videos vom jeweiligen YouTube-Kanal zuzulassen

1. Gehen Sie zu Web Security Manager > Custom URL Categories, und erstellen Sie eine neue Kategorie mit der Bezeichnung 'YouTube'.

2. Fügen Sie dem Feld Sites folgende Einträge hinzu:

ytimg.com, .ytimg.com

3. Fügen Sie den regulären Ausdrücken die folgenden Einträge hinzu:

www\.youtube\.com/.*<ChannelName>

youtube\.com/videoplayback

www\.youtube\.com/crossDomain\.xml

youtube\.com/generate

4. Gehen Sie zu Web Security Manager > Access Policies, und erstellen Sie eine neue Richtlinie.

5. Wählen Sie eine Identität, die auf die neue Richtlinie angewendet werden soll, oder wählen Sie die benutzerdefinierte URL-Kategorie "YouTube" als Mitgliedschaftskriterium aus.

6. Bearbeiten Sie die URL-Kategorien für die neue Richtlinie, und legen Sie die Aktion für die benutzerdefinierte URL-Kategorie "YouTube" entweder auf Monitor oder auf Allow fest.

7. Senden und bestätigen Sie die Änderungen.

Hinweis: Diese Konfiguration gilt nur für Videos, die von der Kanalseite und nicht von den Suchergebnissen oder Feeds-Links stammen.