Inhalt

Frage:

Frage:

Warum wird in IE die Meldung "Die aktuelle Webseite versucht, eine Website in Ihrem Intranet zu öffnen" angezeigt?

Umgebung: Die Cisco Web Security Appliance (WSA) in transparenter Proxy-Bereitstellung und -Authentifizierung wird mithilfe eines einzigen Worts, des kurzen Hostnamens, aktiviert.

Symptome: Wenn der Datenverkehr transparent proxiert und Authentifizierung verwendet wird, wird Internet Explorer mit folgendem Fehler angezeigt (wie im Screenshot gezeigt)

— :

Sicherheitswarnung: Die aktuelle Webseite versucht, eine Website in Ihrem Intranet zu öffnen.

Möchten Sie das zulassen?

Aktueller Standort: www.whatever.com

Intranet-Website: <WSA-Hostname>

—

Hinweis: Dieser Knowledge Base-Artikel bezieht sich auf Software, die nicht von Cisco verwaltet oder unterstützt wird.  Die Informationen werden Ihnen zu Ihrer Zufriedenheit zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Softwareanbieter.

Internet Explorer kann eine Eingabeaufforderung anzeigen, wenn die Authentifizierung in einer transparenten Proxy-Umgebung aktiviert ist, da die Ansicht besteht, dass eine öffentliche Website auf einen Intranet-Server umgeleitet wird. Dies wird auch als "Zone Elevation" bezeichnet. Dieses Verhalten kann über die Internet Explorer-Konfiguration gesteuert werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu verhindern, dass Internet Explorer in diesem Fall zu einer Eingabeaufforderung auffordert:

Deaktivieren der Sicherheitswarnung für die Zonenerweiterung

1. Klicken Sie auf "Extras" -> "Internetoptionen" -> "Sicherheit" -> "Lokales Intranet".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Stufe anpassen".

3. Unten finden Sie "Websites in weniger privilegierten Web-Content-Zonen können in diese Zone navigieren".

4. Aktivieren Sie diese Option.