Inhalt

Frage

Frage

Wie kann ich bestätigen, dass die WSA ausgehende Verbindungen herstellen kann?

Sie können den Befehl telnet verwenden, um Verbindungen zwischen WSA und Internet zu testen.

1. Melden Sie sich über SSH bei Ihrer Appliance an.

2. Nach der Anmeldung müssen Sie Ihre Einrichtung bestätigen. Geben Sie ipconfig ein, und überprüfen Sie, wie viele Schnittstellen Sie aktiviert haben. Wenn Sie nur die "Management"-Schnittstelle aktiviert haben, ist die Sourcing-Schnittstelle Ihre "Management"-Schnittstelle. Wenn mehrere Schnittstellen aktiviert sind, müssen Sie die Schnittstelle kennen, die Ihrem Standard-Gateway für den "Datenverkehr" am nächsten liegt.

3. Melden Sie sich über den Browser bei der Appliance-GUI an, und wählen Sie "Netzwerk" > "Routen" aus, um Ihre Routen für "Datenverkehr" zu überprüfen.

4. Geben Sie nach dem Abrufen der Quellschnittstelle telnet über die CLI ein. Nachfolgend sind die Optionen für den Befehl 'telnet' aufgeführt:

Wählen Sie die Schnittstelle aus, von der Sie Telnet senden möchten.

1. Automatisch

2. Management (192.168.1.100/24: wsa.example.com)

[1]> 1

Geben Sie den Remote-Hostnamen oder die IP-Adresse ein.

[]> www.example.com

Geben Sie den Remote-Port ein.

[25]> 80

Anschließend sehen Sie eine Eingabeaufforderung wie folgt:

192.168.1.50 wird versucht..

Verbunden mit www.example.com.

Escape-Zeichen ist '^]'.

"Connected to" zeigt uns, dass die WSA eine Verbindung zur Website herstellen konnte - www.example.com auf Port 80.