Inhalt

Frage

Umgebung

Lösung

Frage

Wie kann ich Google Images-Suchen blockieren, wenn SafeSearch deaktiviert ist?

Umgebung

Cisco Web Security Appliance (WSA), alle Versionen von AsyncOS

Lösung

Wenn die Option "Sichere Suche" in der WSA deaktiviert ist, müssen Sie zur Blockierung von Google-Bildern eine neue benutzerdefinierte URL-Kategorie mit dem folgenden regulären Ausdruck erstellen:

www.google*/imghp\?hl=

google*/.*&tbm=isch

Stellen Sie anschließend sicher, dass alle Google-Anfragen von der Appliance entschlüsselt werden.