Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

SWA-Beispielausgabe

CPU-Auslastung in Prozent

Prozentuale Speicherauslastung

Festplattenauslastung

CPU-Temperatur

Lüftertisch

Netzteilstatus

Schnittstellenverbindungsstatus

SMA-Beispielausgabe

Netzteilstatus

Lüftertisch

CPU-Auslastung in Prozent

Prozentuale Speicherauslastung

Festplattenauslastung

CPU-Temperatur

Schnittstellenverbindungsstatus

OIDs anzeigen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Lesen der Informationen zu Objektbezeichnern (OIDs) in der Secure Web Appliance (SWA) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- SWA-Verwaltung

- Grundlagen des Simple Network Management Protocol (SNMP)

- Grundlegende Netzwerkgrundlagen

Cisco empfiehlt Folgendes:

- Installierte physische oder virtuelle SWA.

- Administrator-Zugriff auf die SWA-Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Für Netzwerkadministratoren und IT-Experten, die mit Cisco Secure Web Appliance (SWA) und Security Management Appliance (SMA) arbeiten, ist der Befehl snmpwalk ein wichtiges Tool zum Abrufen der OID-Werte, die für eine effektive Überwachung und Verwaltung erforderlich sind.

Obwohl snmpwalk unter macOS verfügbar ist, ist auf Windows- und Linux-Systemen eine zusätzliche Einrichtung erforderlich, was für einige Benutzer ein Hindernis darstellen kann.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, haben wir in unserem Labor snmpwalk-Befehle ausgeführt und stellen die Ergebnisse als Referenz bereit. Diese Ressource soll Benutzer mit Einrichtungseinschränkungen unterstützen, indem sie diese Referenzausgaben anbietet und so die Verwaltung ihrer SWA- und SMA-Umgebungen unterstützt.

OIDs spielen eine wichtige Rolle beim Netzwerkmanagement und ermöglichen die Identifizierung und Interaktion mit verschiedenen Netzwerkelementen. Durch die Nutzung von snmpwalk können Benutzer effizient Werte erhalten und interpretieren, die wichtigen OIDs zugeordnet sind, wodurch die Überwachung und Verwaltung von SWA- und SMA-Systemen verbessert wird. Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung von snmpwalk, um auf diese wichtigen OID-Werte zuzugreifen und so Ihre Netzwerkmanagementfunktionen zu verbessern.

Lösung

Hier finden Sie eine Sequenz aus OID-Name, snmpwalk-Befehlssyntax und Beispielausgabe.

SWA-Beispielausgabe

CPU-Auslastung in Prozent

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

Prozentuale Speicherauslastung

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

Festplattenauslastung

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

CPU-Temperatur

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

Lüftertisch

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

Netzteilstatus

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

Anmerkung: Die Ausgabe dieses Befehls "1" bedeutet, dass das Netzteil nicht installiert ist, "2" bedeutet, dass das Netzteil fehlerfrei ist, "3" bedeutet, dass kein Wechselstrom verfügbar ist, und "4" bedeutet, dass das Netzteil fehlerhaft ist.

Schnittstellenverbindungsstatus

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

Anmerkung: In der Ausgabe dieses Befehls bedeutet "1", dass die Schnittstelle aktiv ist und "2", dass die Schnittstelle inaktiv ist.

SMA-Beispielausgabe

Netzteilstatus

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

Anmerkung: Die Ausgabe dieses Befehls "1" bedeutet, dass das Netzteil nicht installiert ist, "2" bedeutet, dass das Netzteil fehlerfrei ist, "3" bedeutet, dass kein Wechselstrom verfügbar ist, und "4" bedeutet, dass das Netzteil fehlerhaft ist.

Lüftertisch

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

CPU-Auslastung in Prozent

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

Prozentuale Speicherauslastung

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

Festplattenauslastung

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

CPU-Temperatur

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

Schnittstellenverbindungsstatus

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

Anmerkung: In der Ausgabe dieses Befehls bedeutet "1", dass die Schnittstelle aktiv ist und "2", dass die Schnittstelle inaktiv ist.

OIDs anzeigen

Cisco stellt keine OID-Liste für die Content Security Appliances zur Verfügung. Sie können die MIB-Datei mithilfe einer Drittanbieter-MIB-Browseranwendung, z. B. Paessler MIB Imported, in die OID-Anzeige konvertieren. Über diesen Link können Sie die Anwendung eines Drittanbieters herunterladen.

So lesen Sie die OIDs:

Schritt 1. Laden Sie die MIB Browser Software herunter

Schritt 2. Laden Sie die MIB-Dateien der Content Security Appliance herunter (die neuesten MIB-Dateien können hier heruntergeladen werden.)

Bild: MIB-Dateien herunterladen

Schritt 3. Importieren Sie die MIB-Datei in Ihre Anwendung.

Anmerkung: Sie müssen die SMI MIB und die Web MIB herunterladen und importieren.

Schritt 4: Sie können alle in den MIB-Dateien definierten OIDs anzeigen.

Hinweis: Beachten Sie, dass bestimmte OIDs, z. B. die in Bezug auf die Lüftertabelle und das Netzteil, in einer virtuellen Laborumgebung möglicherweise keine Ergebnisse zurückgeben. Dies liegt daran, dass diese Komponenten in virtuellen Appliances nicht vorhanden sind.

Zugehörige Informationen

- Bedienungsanleitung für AsyncOS 15.2 für Cisco Secure Web Appliance

- SNMP in SWA konfigurieren und Fehlerbehebung dafür durchführen