Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie fehlerhafte Formatierungen für eine benutzerdefinierte Blockseite in Cisco Umbrella auflösen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Sie stellen fest, dass die Markierung auf der benutzerdefinierten Blockseite unterbrochen ist, sodass die Formatierung als HTML-Tags mit Klartext angezeigt wird.

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Lösung

Der Fehler, der dieses Problem verursacht hat, wurde behoben. Auf der Blockseite kann der Fehler jedoch angezeigt werden, bis er vom Administrator bearbeitet wird.

So beheben Sie dieses Problem:

1. Löschen Sie die HTML-Tags von Ihrer benutzerdefinierten Blockseite.

2. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht mit der entsprechenden Markierung erneut ein, und wählen Sie Speichern.

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Nach dem Speichern wird die benutzerdefinierte Blockseite ohne die HTML-Tags korrekt angezeigt:

Screen_Shot_2021-03-18_at_11,58,34_AM.png