Inhalt

Einleitung

Blockieren nicht kategorisierter oder nicht klassifizierter Domänenkategorien

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, ob Sie nicht kategorisierte oder nicht klassifizierte Domänenkategorien in Umbrella blockieren können.

Blockieren nicht kategorisierter oder nicht klassifizierter Domänenkategorien

Die Blockierung nicht kategorisierter oder nicht klassifizierter Kategorien für Domänen ist in Umbrella nicht möglich. Das Blockieren dieser Kategorie kann zu einer schlechten Internetnutzung für Benutzer führen. Domänen dienen über HTTP hinaus mehreren Protokollen. Da Umbrella Domänen auf der DNS-Ebene kategorisiert, können Domänen ohne HTTP-Inhalt nicht klassifiziert werden. Dazu gehören Domänen, die für Protokolle wie FTP oder SSH verwendet werden.

Wenn Umbrella eine Kategorie "Nicht kategorisiert/Nicht klassifiziert" enthält, können durch die Blockierung alle Domänen blockiert werden, die für Nicht-HTTP-Protokolle verwendet werden.

Lösung

Alternativ können Sie die Cisco Umbrella-Sicherheitskategorie "Neu erkannte Domänen" verwenden, um ähnliche Funktionen wie das Blockieren nicht kategorisierter/nicht klassifizierter Domänen zu erhalten. Lesen Sie mehr in der Umbrella Knowledge Base über das Blockieren mit "Newly Seen Domains".