Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die 404: Seite nicht gefunden" auf der Seite Cisco Umbrella Warn.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Die Umbrella Warn Seite gibt einen "404: Seite nicht gefunden" Fehler.

Lösung

Überprüfen Sie, ob Sie die Umbrella IP-Bereiche aus diesem Artikel zur Liste der externen Domänen hinzugefügt haben: IP-Liste und Domänen des Secure Web Gateway, die in der Kunden-Firewall zugelassen werden sollen. Wenn sie hinzugefügt wurden, entfernen Sie sie aus der Liste der externen Domänen, und wiederholen Sie den Vorgang auf der Warnungsseite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Umbrella Support.