Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Umbrella Virtual Appliance (VA) Ereignisse auf einem Remote-Syslog-Server protokollieren kann.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Umbrella Virtual Appliance Version 3.1.x und höher unterstützt die Protokollierung auf einem Remote-Syslog-Server.

Sie können diese Meldungen mit dieser Funktion auf einem Syslog-Server protokollieren:

- VA-Upgrades und -Neustarts

- Anmeldungen an der VA und allen Konfigurationsbefehlen, die auf der VA ausgeführt werden

- Anforderungen für interne Domänen, die von der VA an lokale DNS-Server weitergeleitet werden. Durch die Protokollierung dieser Anforderungen kann die Quelle der DNS-Anforderungen für interne Domänen transparent gemacht werden.

Anleitungen zum Konfigurieren der Remote-Protokollierung in der VA finden Sie in der Umbrella-Dokumentation.