Inhalt

Einleitung

Überblick

Schritte zum Einschränken eines übergeordneten Administrators

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Multi-Org- oder MSP-Konsole für Umbrella konfiguriert wird, um zu verhindern, dass ein übergeordneter Administrator eine bestimmte untergeordnete Organisation ändert.

Überblick

Standardmäßig haben Administratoren, die der übergeordneten Organisation angehören, vollen Administratorzugriff auf alle untergeordneten Organisationen. In bestimmten Szenarien können Sie jedoch die Änderung einer bestimmten untergeordneten Organisation durch einen übergeordneten Administrator einschränken.

Zwar ist dies derzeit innerhalb der Multi-Org- bzw. MSP-Konsolen nicht möglich, mit der in diesem Artikel beschriebenen Problemumgehung kann jedoch das gleiche Ergebnis erzielt werden.

Schritte zum Einschränken eines übergeordneten Administrators

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen übergeordneten Administrator auf eine bestimmte untergeordnete Organisation zu beschränken:

1. Melden Sie sich als vollständiger Administrator der untergeordneten Organisation (einschließlich eines vorhandenen übergeordneten Administrators) beim Umbrella Dashboard der untergeordneten Organisation an.

2. Klicken Sie unter Admin > Accounts (Admin > Konten) oben rechts auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen).

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des übergeordneten Administrators ein, den Sie einschränken möchten, und weisen Sie die Rolle "Seitenumgehung blockieren" zu.

4. Klicken Sie auf "Einladung senden". Das Konto wird in der Kontenliste als 'Ausstehend' angezeigt.

5. Lassen Sie den eingeschränkten übergeordneten Administrator seine E-Mail öffnen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Einladung bestätigen".

6. Der eingeschränkte übergeordnete Administrator muss (nach der Anmeldung, falls er noch nicht angemeldet ist) zur Multi-Org Konsole umgeleitet werden.

Wenn diese Schritte abgeschlossen sind und der eingeschränkte übergeordnete Administrator versucht, die untergeordnete Organisation zu öffnen, werden sie einfach zur Multi-Org-Konsole umgeleitet.