Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie private IP-Adressberichte für Chromebooks in Umbrella mithilfe von DNS-over-HTTPS (DoH)-Vorlagen aktivieren.

Überblick

Mit Private IP Address Reporting können Sie die privaten IP-Adressen von Chromebooks direkt in Umbrella Dashboard-Berichten anzeigen. Diese Funktion ist für Chromebooks verfügbar, die sowohl Standard- als auch Managed Guest Session DoH-Vorlagen verwenden. Sie wurde entwickelt, um die Gerätetransparenz und das Management in Ihrer Umgebung zu verbessern.

Wichtigste Funktionen

- Private IP-Adressberichte:

Siehe Private IP-Adressen von Chromebook in Umbrella Dashboard-Berichten.

- Unterstützung von DoH-Vorlagen:

Kompatibel mit DoH-Vorlagen für Standard- und verwaltete Gastsitzungen.

Konfigurationsschritte

1. URI der DoH-Vorlage kopieren:

Rufen Sie die entsprechende DoH-Vorlage im Umbrella Dashboard ab.

2. Platzhalter für private IP-Adresse einfügen:

Fügen Sie denDEVICE_IP_ADDRESSESplaceholder zum DoH-Vorlagen-URI hinzu.

3. Google Admin-Konsole aktualisieren:

Wenden Sie die aktualisierte DoH-Vorlage in der Google-Admin-Konsole für die entsprechende Organisationseinheit (OU) an.

Wichtige Hinweise

- Alle Chromebooks müssen auf ChromeOS 126 oder höher aktualisiert werden, bevor Sie diese Funktion konfigurieren.

- Dadurch wird ein potenzieller Verlust der Internetverbindung und des DNS-Schutzes vermieden.

- Diese Funktion wird nur für Chromebooks auf Managed Networks unterstützt.

Zugehörige Ressourcen:

Vollständige Konfigurationsanweisungen finden Sie in der offiziellen Dokumentation: Enable Reporting for Private IP Address of Chromebook Device