Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Google-Einrichtungsleitfäden

Einleitung

In diesem Dokument wird die Verwendung von Secure Web Gateway (SWG) und Google File Stream beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Secure Web Gateway (SWG).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Google File Stream bietet sicheren Zugriff auf Google Drive. Diese Software funktioniert standardmäßig nicht mit Proxys, die SSL-Verschlüsselung als Sicherheitsmaßnahme gegen Abfangen ausführen. Um Google File Stream mit SWG verwenden zu können, während die SSL-Entschlüsselung aktiviert ist, müssen diese Schritte ausgeführt werden.

Google-Einrichtungsleitfäden

Damit Google File Stream mit den Proxydiensten von Cisco Umbrella funktioniert, müssen die Registrierungen bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Google-Artikel: Firewall- und Proxyeinstellungen für Laufwerke und Standorte. Die explizite Änderung ist erforderlich, um die Google-Stammdatei zu ändern und Ihre Umbrella-CA (Stammzertifizierungsstelle oder Benutzer-Zertifizierungsstelle) zu einer Datei hinzuzufügen.

Sie können dann Ihren Registrierungsschlüssel auf diese neue Datei mit den Schritten aus diesem Google-Artikel: Advanced Drive für Desktop-Konfiguration.

Nach Abschluss des Vorgangs ist ein Neustart erforderlich, um die Änderungen zu übernehmen.