Inhalt

Einleitung

US-Ringzaun in SWG

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Cisco Umbrella Secure Web Gateway die Funktion "US Ring Fencing" übernimmt.

US-Ringzaun in SWG

Das sichere Web-Gateway (SWG) von Umbrella stellt sicher, dass der Datenverkehr für US-Kunden innerhalb der USA bleibt. Dadurch wird die Möglichkeit minimiert, dass der US-Verkehr je nach geografischer Lage die kanadische Grenze überquert.

Die kanadischen Rechenzentren von Umbrella sind so konfiguriert, dass sie eine Geo-IP-Prüfung durchführen, wenn ein Kunde nach der Proxy-Adresse sucht: swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com. Wenn festgestellt wird, dass sich die Kunden-IP in den USA befindet, kann der Datenverkehr an ein Rechenzentrum in den USA umgeleitet werden.

US-Ringzäune gelten derzeit nur für die kanadischen Rechenzentren von Umbrella. Das bedeutet, dass der Datenverkehr je nach Verfügbarkeit umgeleitet werden kann, wenn der Datenverkehr eines US-Kunden Vancouver erreicht. Wenn der Datenverkehr von US-Kunden Toronto erreicht, kann der Datenverkehr in der Reihenfolge der Verfügbarkeit an CHI, NYC oder MIA umgeleitet werden.