Inhalt

Einleitung

Überblick

Erläuterung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, welche Cisco Umbrella-Sites immer über den Cloud-basierten Firewall-Tunnel zugelassen werden.

Überblick

Der Zweck dieses Artikels besteht darin, eine Liste der Domänen und IP-Adressen bereitzustellen, die im Tunnel immer zulässig sind, und die alle benutzerdefinierten Firewall-Regeln im Abschnitt Firewall-Richtlinien des Umbrella Dashboards ersetzen.

Erläuterung

Wenn Sie Firewall-Regeln im Abschnitt Firewall-Richtlinien des Umbrella Dashboards konfigurieren, beachten Sie bitte, dass diese Sites immer über die Cloud-basierte Firewall zugelassen sind:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella Anycast IPs: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 und 208.67.220.222

- OpenDNS-FamilieUntergeordnete IPs: 208.67.222.123 und 208.67.220.123