Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird ein zeitgesteuertes Wartungsfenster beschrieben, das am 13.01.2024 die Roaming-Clients betraf.

Überblick

Eine geplante Wartung wurde durchgeführt, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Datenbank zu verbessern. Während dieses einstündigen Fensters waren bestimmte Dienste im Zusammenhang mit Roaming-Clients vorübergehend beeinträchtigt.

Wartungsplan

- Datum: 13.01.2024

- Startzeit:06:30 UTC

- Endzeit:07:30 UTC

- Dauer:1 Stunde

- Betroffene Komponente: Roaming-Clients

Betroffene Services

Während des Wartungsfensters waren diese Services betroffen:

- Neue Roaming-Client-Registrierungen:

Neue Registrierungen waren nicht verfügbar.

- Konfigurationsänderungen:

Konfigurationsänderungen, die vor der Wartungssynchronisierung mit Roaming-Clients vorgenommen wurden. Neue Änderungen, die während der Wartung vorgenommen wurden, wurden nach dem Ende des Fensters wirksam.

- Dashboard-Änderungen:

Auf Vorgänge wie die Einstellungen zum Überschreiben von Secure Web Gateway (SWG) und Massenvorgänge zum Überschreiben von SWGs und zum Löschen von Roaming-Clients konnte nicht zugegriffen werden.

- Administratoransicht:

Sie können zuvor konfigurierte Werte für Roaming-Computer (z. B. Identitätsnamen) anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.

- Roaming-Client-Informationen:

Informationen wie die letzte Synchronisierung, Identitätsnamen, Hostname und Status zeigen möglicherweise nicht die neuesten Updates an.

Empfehlungen

Planen Sie neue Bereitstellungen und Änderungen am Roaming-Client außerhalb des Wartungsfensters, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Supportkontakt oder in der offiziellen Umbrella-Dokumentation.