Inhalt

Einleitung

Überblick

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Berichterstellung für Cloud-basierte Firewall-Richtlinien in Netzwerktunneln aktivieren.

Überblick

Standardmäßig ist die Berichterstellung für Umbrella Cloud-basierte Firewalls nicht aktiviert. Sie müssen die Funktion in jedem Netzwerktunnel manuell aktivieren, um Berichte für Firewall-Richtlinien zu erhalten, die über die Cloud bereitgestellt werden.

Lösung

So aktivieren Sie das Reporting auf dem Dashboard:

1. Navigieren Sie zu Richtlinien > Firewall.

2. Wählen Sie den Netzwerktunnel aus, um die Berichterstellung zu aktivieren.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite des ausgewählten Tunnels.

4. Schalten Sie den Switch für die Protokollierung um, um die Berichterstellung zu aktivieren.

360055369031

5. Schalten Sie den Switch für die Protokollierung ein, um ihn zu aktivieren.

360055232232