Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Sicheres Web-Gateway deaktivieren

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Installation des AnyConnect Secure Web Gateway-Moduls (SWG) verhindert werden kann.

Hintergrundinformationen

Cisco gab das Ende des Lebenszyklus von Cisco AnyConnect im Jahr 2023 bekannt. Cisco gab am 2. April 2024 das End-of-Life für Umbrella Roaming Client bekannt. Das letzte Datum für den Support ist der 2. April 2025. Viele Kunden von Cisco Umbrella profitieren bereits von der Migration auf den Cisco Secure Client, und wir empfehlen Ihnen, die Migration so bald wie möglich zu beginnen, um ein besseres Roaming-Erlebnis zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel: Wie installiere ich Cisco Secure Client mit dem Umbrella-Modul?

Das Secure Web Gateway-Modul (SWG) wird zusammen mit dem Roaming Security-Modul (Sie können die Module nicht trennen) in AnyConnect Version 4.8 MR1+ installiert. Das SWG-Modul wird bei der Installation aktiviert, wenn Ihre Cisco Umbrella-Lizenz den Zugriff auf Secure Internet Gateway (SIG) beinhaltet.

Sicheres Web-Gateway deaktivieren

Kunden, die das SWG-Modul nicht aktivieren möchten (Standardaktion), können die Funktion auf ihrem Cisco Umbrella Dashboard unter Bereitstellungen > Roaming-Computer > Client-Einstellungen deaktivieren:

26452882497812