Inhalt

Einleitung

Überblick

Salzwert zurücksetzen

Vor dem Aktivieren der Reset-Option

Nach Aktivierung der Reset-Option

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Salt-Wert für Security for Chromebook Client zurücksetzen.

Überblick

In diesem Artikel werden die Schritte erläutert, die Sie zum Zurücksetzen des Salt-Werts für die Konfiguration von Security for Chromebook Client verwenden können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels können Sie den konfigurierten Salt-Wert nicht über das Umbrella Dashboard zurücksetzen. Der Salt-Wert ist für den Schutz der DNS-Schicht (Domain Name System) in Security for Chromebook Client erforderlich, da DNS over HTTPS (DoH) zum Senden von DNS-Abfragen an Umbrella-Resolver verwendet wird, wie in der Bereitstellungsrichtlinie beschrieben.

Wenn Sie den Salt-Wert aufgrund eines Konfigurationsfehlers oder eines anderen Problems zurücksetzen müssen, müssen Sie ein Support-Ticket erstellen.

Salzwert zurücksetzen

Lösen Sie ein Support-Ticket aus, um den Salt-Wert zurückzusetzen. Ein Technical Consulting Engineer (TCE) des Support-Teams kann die Reset-Option für Ihr Unternehmen aktivieren, damit Sie den Salt-Wert selbst aktualisieren können.

Sobald TCE die Reset-Option aktiviert hat, konfigurieren Sie den Salt-Wert:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Umbrella Dashboard an.

2. Navigieren Sie zu Administration > Chromebook Configuration.

3. Suchen Sie das Feld Salt value.

4. Klicken Sie auf die Option Konfigurieren neben dem Wert Salt.

5. Geben Sie Ihren neuen Salt-Wert ein, und speichern Sie die Änderungen.

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, verwendet Ihre Chromebook Client-Konfiguration den neuen Salt-Wert.

Sie können den Chromebook Konfigurationsabschnitt vor und nach dem TCE aktiviert die Reset-Option für den Salt Wert im Umbrella Dashboard vergleichen.

Vor dem Aktivieren der Reset-Option

Nach Aktivierung der Reset-Option