Inhalt

Einleitung

Überblick

Einleitung

In diesem Dokument werden Umbrella Legacy-APIs und Cisco Integrationen beschrieben.

Überblick

Nach dem End-of-Life bleiben die Umbrella Legacy APIs nur für Cisco Integrationen unterstützt, die noch nicht auf die Umbrella API migriert wurden.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Hardware-Integrationen, die weiterhin unterstützt werden:

Integration

Umbrella DNS

Umbrella-SIG-Tunnel

Cisco Catalyst SD-WAN

・

・

Cisco Catalyst Wireless

・

Cisco Catalyst Switches

・

・ (mit Cisco DNA Center)

Meraki MX

・

Meraki MR

・

Meraki Umbrella SD-WAN-Anschluss (Meraki MX)

・

・

Cisco Secure Connect

・

・

Cisco DNA Center/Catalyst Center

・

・

Cisco ASA

・

Cisco FMC

・

・

FTD von Cisco

・

Cisco ISR

・

Abgesehen von diesen Hardwareintegrationen werden die Umbrella Legacy APIs für die Integration in diese Plattformen weiterhin unterstützt:

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Integration von Umbrella mit Cisco benötigen, wenden Sie sich an den Umbrella Support unter umbrella-support@cisco.com.