Inhalt

Einleitung

Überblick

DNS-Richtlinien

Firewall-Richtlinien

Webrichtlinien

Web-Benutzeridentifizierung

SvD-Richtlinien

SvD-Benutzererkennung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie SIG-Richtlinien für den Remote-Zugriff für Secure Connect-Benutzer erstellen.

Überblick

Dieser Knowledgebase-Artikel bezieht sich auf Kunden, die ein Secure Connect-Paket verwenden, das Remote Access (VPNaaS)-Funktionen in Umbrella beinhaltet.

Administratoren können Umbrella Firewall-, Web- und Data Loss-Richtlinien so konfigurieren, dass sie auf Roaming-Benutzer angewendet werden, die über AnyConnect mit Remote Access verbunden sind.

DNS-Richtlinien

Es ist möglich, DNS-Abfragen an Umbrella-Resolver (z.B. 208.67.222.222) über die AnyConnect Remote Access VPN-Verbindung. Dies ermöglicht jedoch keine Identifizierung, Richtlinien oder Berichterstellung für DNS-Datenverkehr auf dem Umbrella Dashboard.

- Dies bietet nur die DNS-Auflösung und wird daher in der Regel nicht empfohlen.

- Die Verwendung externer DNS-Resolver in der VPN-DNS-Konfiguration verhindert die Auflösung interner DNS-Zonen.

4410210378004

Um Identität, Richtlinien und Reporting für DNS-Abfragen hinzuzufügen, muss eine von drei Methoden berücksichtigt werden:

- (Empfohlen) - Stellen Sie das Umbrella AnyConnect Roaming-Modul bereit (aus Deployments > Roaming Computers).  Externer DNS-Datenverkehr wird direkt an Umbrella mit angewandter "Roaming-Computer"-Identität gesendet. Dieses Modul unterstützt auch die optionale AD-Benutzeridentifizierung.

- Leiten Sie Datenverkehr von Ihrem DNS-Server vor Ort an Umbrella weiter, und identifizieren Sie den Datenverkehr mithilfe einer Netzwerk-Identität. Alle Benutzer erhalten die gleiche Richtlinie/Identität, und es gibt keine detaillierten Benutzerberichte.

- Verwenden Sie eine Umbrella Virtual Appliance in Ihrem lokalen Netzwerk, um Datenverkehr an Umbrella weiterzuleiten. DNS-Abfragen können anhand ihrer internen IP-Adresse (VPN-Pool-IP-Adresse) identifiziert werden. Die AD-Integration kann hinzugefügt werden. Dies erfordert die Installation zusätzlicher Komponenten vor Ort.

Dieses Beispiel zeigt, wie eine DNS-Richtlinie (Richtlinien > DNS-Richtlinien) für einen einzelnen AnyConnect-Client konfiguriert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn das Umbrella AnyConnect Roaming Module bereitgestellt wird:

4410210455444

Anmerkung: Bei Verwendung des Umbrella-Moduls für AnyConnect kann DNS-Datenverkehr je nach Split-Tunneling-Konfiguration wahlweise innerhalb oder außerhalb des Tunnels gesendet werden.

Firewall-Richtlinien

Firewall-Richtlinien gelten für den Datenverkehr zwischen den Remote Access-Clients (AnyConnect) und dem Internet.  Konfigurieren Sie die Regeln in "Deployments > Firewall Policy" wie in der folgenden Dokumentation beschrieben: Firewall verwalten.

Die Standard-Firewall-Regel gilt für RAS-Clients.  Wenn Sie eine bestimmte Richtlinie für Remote-Zugriffs-Benutzer erstellen, können Sie optional eine neue Firewall-Richtlinie erstellen und "Remote Access-Orgid:<ID>" als Quell-Tunnelidentität auswählen.

Die gleiche Firewall-Richtlinie gilt für alle Remote-Benutzer.

- Firewall-Richtlinien werden nicht verwendet, um den Zugriff zwischen RA-Clients und Privat-/Zweigstellennetzwerken zu steuern. Dies muss mithilfe von Firewalls vor Ort gesteuert werden.

- Wie alle Umbrella-Firewall-Regeln steuern diese Regeln ausgehende Verbindungen für RAS-Clients. Eingehende Verbindungen sind niemals zulässig.

- Die Quell-IP-Adresse für RAS-Clients wird immer dynamisch aus dem VPN-Pool zugewiesen.

- Das Erstellen von Regeln für einen bestimmten Computer mithilfe von "Quell-IP" wird nicht empfohlen, da die IP dynamisch neu zugewiesen wird

- Das Erstellen von Regeln, die Benutzer eines bestimmten Remote Access-Rechenzentrums betreffen, ist über einen "Source CIDR"-Bereich möglich.  Jedes Rechenzentrum stellt einen anderen VPN-Pool-Bereich bereit, der auf der Seite "Deployments > Remote Access" (Bereitstellungen > Remote-Zugriff) konfiguriert wird.

4409322341524

Anmerkung: Die Benutzeridentifizierung für Firewall-Richtlinien ist nicht verfügbar.

Webrichtlinien

Webrichtlinien gelten für den Datenverkehr zwischen den Remote Access-Clients (AnyConnect) und dem Internet.  Konfigurieren Sie die Regeln in "Deployments > Web Policies" wie in der folgenden Dokumentation beschrieben: Webrichtlinien verwalten.

- Webrichtlinien werden nicht verwendet, um den Zugriff zwischen RA-Clients und Private/Branch-Webservern zu steuern.  Webrichtlinien gelten nur für externe Websites.

Die Standard-Webrichtlinie gilt für RAS-Clients.  Es wird jedoch empfohlen, einen neuen Regelsatz zu erstellen, um die Sicherheitseinstellungen speziell für RAS-Clients zu definieren.  Wählen Sie bei der Definition der Regelsatz-Identitäten in der Tunnelliste die Option RAS-Orgid:<ID>. Die gleiche Webrichtlinie gilt für alle RAS-Benutzer.

Nachdem Sie einen Regelsatz erstellt haben, können Sie eine Webregel hinzufügen, die die Inhaltskategoriefilterung und Anwendungseinstellungen definiert.

4409322363924

Web-Benutzeridentifizierung

Standardmäßig kann der RAS-Datenverkehr nicht auf Benutzer- oder Gruppenbasis gesteuert werden.  Dieselbe Richtlinie gilt für den gesamten RA-Datenverkehr, der auf der Identität der Remote-Zugriffs-ID basiert. Um Benutzer-/Gruppen-ID hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Installieren Sie unser AnyConnect Umbrella Roaming Security-Modul, und aktivieren Sie die SWG-Agent-Funktion. Der Agent sendet den Web-Datenverkehr direkt an die Umbrella SWG, wobei die Identität "Roaming-Computer" übernommen wird. Dieses Modul unterstützt auch die optionale AD-Benutzeridentifizierung.

- Aktivieren Sie SAML im Webregelsatz, der sich auf Ihre Identität "Remote Access Orgid" auswirkt. Nach dem Herstellen der Verbindung mit dem Remote-Zugriff werden RA-Benutzer bei der Generierung von Webbrowser-Datenverkehr ein zweites Mal aufgefordert, sich über SAML zu authentifizieren.

Anmerkung: Bei Verwendung des Umbrella-Moduls für AnyConnect kann SWG-Datenverkehr je nach Split-Tunneling-Konfiguration wahlweise innerhalb oder außerhalb des Tunnels gesendet werden.

Dieses Beispiel zeigt, wie eine DNS-Richtlinie (Richtlinien > DNS-Richtlinien) für einen einzelnen AnyConnect-Client konfiguriert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn das Umbrella AnyConnect Roaming Module bereitgestellt wird:

4410210499476

SvD-Richtlinien

Richtlinien für Datenverluste gelten für den Datenverkehr zwischen den Remote Access-Clients (AnyConnect) und dem Internet. Konfigurieren Sie die Regeln in "Deployments > Data Loss Prevention Policies" (Bereitstellungen > Richtlinien zum Schutz vor Datenverlust) wie in der folgenden Dokumentation beschrieben: Datenschutzrichtlinien verwalten.

- SvD-Policys werden nicht verwendet, um den Zugriff zwischen RA-Clients und Webservern für Privat-/Zweigstellen zu steuern.  SvD-Richtlinien gelten nur für den Datenverkehr externer Websites.

Anmerkung: Damit SvD-Policys angewendet werden, müssen Sie zuerst einen Webregelsatz für RAS-Benutzer erstellt haben. Für den Webregelsatz muss die HTTPS-Entschlüsselung aktiviert sein.

Wenn Sie Identitäten für eine Datenschutzregel auswählen, wählen Sie Remotezugriffsorgid:<ID>. Die gleiche Datenschutzrichtlinie gilt für alle Benutzer. Zum Abschließen der SvD-Regel müssen Sie außerdem SvD-Klassifizierungen auswählen oder definieren.

4409322428820

SvD-Benutzererkennung

DLP ruft die Benutzeridentität vom sicheren Web-Gateway ab (Webrichtlinien).  Anweisungen zum Hinzufügen der Benutzeridentifizierung finden Sie im Abschnitt zu Webrichtlinien.