Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Herunterladen der Dateien

Nur CDFW testen

Testen von CDFW+SWG

Hinweise zum Herunterladen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Durchführung eines Geschwindigkeitstests für über die Cloud bereitgestellte Firewalls oder Netzwerktunnel unter Cisco Umbrella beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella Secure Internet Gateway (SIG).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Cisco Umbrella bietet mehrere Downloads zum Testen der Leistung des Netzwerk-Tunnels. Diese Dateien befinden sich in jedem Rechenzentrum und können als Leistungsmaßstab zur Bestimmung der durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit für einen echten Dateidownload verwendet werden. Sie messen die Leistung Ihrer Tunnel- und Umbrella-Infrastruktur ohne zusätzlichen Aufwand für die Verbindung zwischen Umbrella und einer Drittanbieter-Website.

Eine grundlegende Überprüfung der Geschwindigkeitstests finden Sie unter http://speedtest.checkumbrella.com/. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in den Tests, die weiter unten in diesem Artikel beschrieben werden.

Herunterladen der Dateien

Sie können die Dateien mit einem Tool herunterladen, das die durchschnittliche Geschwindigkeit misst.  Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von curl, das den Fortschritt standardmäßig ausgibt:

curl http://146.112.255.0:8080/target-10M -o /dev/null

5195287462548

Nur CDFW testen

http://146.112.255.0:8080/target-100M

http://146.112.255.0:8080/target-10M

Testen von CDFW+SWG

http://146.112.255.0/target-100M

http://146.112.255.0/target-10M

Hinweise zum Herunterladen

- Diese Dateien werden "wie besehen" ohne Dokumentation oder Unterstützung für Tests bereitgestellt.

- Deaktivieren Sie andere Anti-Virus- und Web-Sicherheitssoftware (einschließlich Cisco AnyConnect), wenn Sie diese testen.

- Deaktivieren Sie andere Web-Sicherheitslösungen vor Ort (Proxys, URL-Filterung), wenn Sie dies testen.

- Die Leistung kann durch anderen gleichzeitigen Datenverkehr, den Sie generieren, beeinträchtigt werden.