Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Nächste Schritte

Überprüfen/Aktualisieren/Installieren des AD-Connectors für Cisco Umbrella

Richtlinien für Verifizierung/Upgrade/Installation des AD-Connectors für Cisco Secure Access

Einleitung

In diesem Dokument werden die Änderungen an der Registrierung von Domänencontrollern und AD Connectors sowie der Synchronisierungsmechanismus in Version 1.13.8 der AD Connector-Software beschrieben.

Hintergrundinformationen

Cisco gibt die Verfügbarkeit von Cisco AD Connector Version 1.13.8 bekannt, die durch Erweiterungen die Kompatibilität mit Updates von Cisco Umbrella und Cisco Secure Access gewährleistet. Die Version enthält Änderungen an der Registrierung und am Synchronisierungsmechanismus für den Domänencontroller (DC) und den AD Connector (ADC).

Nach dem 20. Mai 2024 können AD Connector-Installationen, die nicht auf Version 1.13.8 aktualisiert wurden, keine Updates für neue Benutzer- und Gruppeninformationen mehr an Cisco Umbrella oder Cisco Secure Access senden. Um Unterbrechungen zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Installation auf dem neuesten Stand ist. Alle Geräte, die sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in v1.13.8 befinden, müssen manuell aktualisiert werden.

Ab dem 22. Februar 2024 müssen alle AD Connector-Installationen mit älteren Versionen auf mindestens Version 1.13.8 aktualisiert werden. Alle fehlerfreien Installationen von AD Connector werden automatisch auf Version 1.13.8 aktualisiert.

Wenn Sie einen neuen AD Connector registrieren möchten, müssen Sie Version 1.13.8 verwenden. Sie können diese neueste Version von ADC zusammen mit dem neuesten Windows-Konfigurationsskript mit Version 1.1.24 für den Domänencontroller direkt vom Dashboard herunterladen. Bevor Sie mit der Installation des AD Connectors beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Version 1.13.8 vom Dashboard heruntergeladen haben.

Nächste Schritte

Überprüfen/Aktualisieren/Installieren des AD-Connectors für Cisco Umbrella

So überprüfen Sie die Version und den Zustand des AD-Connectors:

1. Navigieren Sie unter Umbrella Dashboard zu Deployments > Configuration > Sites and Active Directory. Wählen Sie für alle AD Connectors eine Option aus, und überprüfen Sie, ob der Status grün und die Version 1.13.8 angezeigt wird.

2. Wenn der Status des AD-Connectors Not Healthy (Nicht fehlerfrei) lautet, führen Sie die in diesem Link aufgeführten Schritte aus, um den AD-Connector in den fehlerfreien Zustand zu versetzen, damit das automatische Upgrade erfolgreich durchgeführt werden kann: Beheben von Umbrella-Fehlern für Active Directory und virtuelle Appliances.

Anmerkung: Nach dem 20. Mai 2024 sind die automatischen Upgrades für AD-Anschlüsse mit älteren Versionen als 1.13.8 nicht mehr funktionsfähig. Wenn die automatische Aktualisierung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, müssen Sie die neueste Version des AD-Steckverbinders manuell herunterladen und installieren und wie in diesem Link angegeben konfigurieren: https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install

Richtlinien für Verifizierung/Upgrade/Installation des AD-Connectors für Cisco Secure Access

So überprüfen Sie die Version und den Zustand des AD-Connectors:

1. Navigieren Sie unter Secure Access Dashboard zu Verbinden > Benutzer und Gruppen > Konfigurationsverwaltung > Bereitstellung > Active Directory (möglicherweise in englischer Sprache).

2. Wenn der Status des AD-Steckverbinders Not gesund ist, führen Sie die Schritte in diesem Link aus, um den AD-Steckverbinder in den fehlerfreien Zustand zu versetzen, damit das automatische Upgrade erfolgreich durchgeführt werden kann: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access

Anmerkung: Nach dem 20. Mai 2024 sind die automatischen Upgrades für AD-Anschlüsse mit älteren Versionen als 1.13.8 nicht mehr funktionsfähig. Wenn die automatische Aktualisierung aus irgendeinem Grund fehlschlägt, müssen Sie die neueste Version des AD-Connectors manuell herunterladen und installieren und die Konfiguration wie folgt vornehmen: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access