Inhalt

Einleitung

Überblick

Was ist SOC 2?

Steht das SOC 2 zur Verfügung?

Kann ich eine Berichtversion lesen, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung einzureichen?

Einleitung

In diesem Dokument wird die Umbrella SOC 2-Bescheinigung beschrieben.

Überblick

Daten stellen eine der wertvollsten Ressourcen für Ihr Unternehmen dar. Daher ist es wichtig, einen Anbieter zu wählen, der den richtigen Umgang mit Daten priorisiert. Wir möchten, dass Sie sich darauf verlassen können, dass Cisco Umbrella über die erforderlichen Kontrollen verfügt, um die Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit Ihrer Daten wirksam zu schützen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Cisco Umbrella auf SOC 2 Typ II-Standards geprüft wurde, sodass Sie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen mit der Gewissheit bereitstellen können, dass Ihre Daten sicher sind.

Was ist SOC 2?

SOC 2 ist ein Framework, das für alle Technologiedienstleister und SaaS-Unternehmen gilt, die Kundendaten in der Cloud speichern. SOC 2 trägt dazu bei, dass organisatorische Kontrollen und Verfahren vorhanden sind, um die Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Kundendaten wirksam zu schützen.

Steht der SOC 2-Bericht zur Verfügung?

Der SOC 2-Bericht steht Kunden mit einer unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung im Cisco Trust Portal zur Verfügung. Dieser Bericht kann von Kunden verwendet werden, um Umbrella-Sicherheitskontrollen zu verstehen und festzustellen, dass bei der Überprüfung keine Ausnahmen identifiziert wurden.

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=SOC&prodserv=Cisco Regenschirm

Kann ich eine Version des Berichts lesen, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung einzureichen?

Das SOC 3 ist eine an die Öffentlichkeit gerichtete Version des Berichts und bietet einen Überblick über unser Sicherheitsprogramm sowie die Zusicherung, dass Umbrella eine SOC 2-Bescheinigung erhalten hat. Dieser Bericht ist auf der Umbrella-Website und im Cisco Trust Portal verfügbar.

https://learn-umbrella.cisco.com/solution-briefs/cisco-umbrella-soc-3-report