Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Testseiten

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Cisco Umbrella mit Testzielen getestet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Umbrella.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Wenn Sie Umbrella fertig konfiguriert haben, können Sie Ihr System testen, indem Sie Ihren Browser auf eines der Testziele von Umbrella verweisen.

Anmerkung: OpenDNS wurde in Cisco Umbrella umbenannt. Sie können jedoch feststellen, dass einige der Testseiten OpenDNS anzeigen. Sie befinden sich immer noch am richtigen Ort. Umbrella aktualisiert diese Seiten, um den neuen Cisco Umbrella-Namen und das neue Cisco Umbrella-Logo anzuzeigen.

Diese Testseiten gelten für die Umbrella DNS-Abdeckung und nicht für Benutzer mit aktiver Secure Internet Gateway (SIG)-Abdeckung.

Testseiten

URL der Testseite

Typ der Testseite

Beschreibung

examplemalwaredomain.com

Malware-Testseite

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob Umbrella Sie vor Domains mit Malware-Bedrohungen schützt.

examplebotnetdomain.com

Testseite für Command and Control Callback

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob Umbrella Sie vor Domains mit Command and Control Callback-Bedrohungen schützt.

exampleadultsite.com

Testseite für erwachsene Inhalte

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, dass Umbrella so konfiguriert ist, dass der Zugriff auf Websites mit jugendgefährdenden Inhalten (Pornografie) blockiert wird.

www.internetbadguys.com

Phishing-Testseite

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob Umbrella so konfiguriert ist, dass Sie vor dem Zugriff auf Phishing-Domänen geschützt sind.

welcome.umbrella.com

Testseite für die Systemkonfiguration

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob Sie Ihr System für die Verwendung von Umbrella konfiguriert haben.

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

Intelligenter Proxy mit SSL-Verschlüsselung

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob Umbrella so konfiguriert ist, dass Sie beim Zugriff auf eine Domäne die SSL-Verschlüsselung im Intelligent Proxy verwenden.

http://proxy.opendnstest.com/

Testseite für den intelligenten Proxy.

Verwenden Sie diesen Link, um zu testen, ob der intelligente Proxy richtig konfiguriert ist.

Anmerkung: Die Testdomänen können nicht zum Testen verwendet werden, wenn Sie nur einen Netzwerk-Tunnel (CDFW) mit einer Webrichtlinie verwenden.

Eine Liste der IP-Adressen der Cisco Umbrella-Blockseite finden Sie unter Learn the Umbrella Block Page Addresses.