Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Erwartungen

Verfahren

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung bei Latenz mit Cisco Secure Client (CSC) Secure Web Gateway (SWG) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Secure Client (CSC) Secure Web Gateway (SWG).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

In diesem Artikel wird erläutert, wie der erwartete Durchsatz bei Verwendung des Cisco Secure Client (CSC) (ehemals AnyConnect) Secure Web Gateway (SWG) aussieht.

Erwartungen

In den meisten Fällen resultiert aus der Verwendung von Cisco Umbrella SWG keine merkliche Latenz, und die Peering-Beziehungen von Umbrella gleichen das Web-Erlebnis aus und beschleunigen es häufig. Sollte die SWG-Internetnutzung nicht akzeptabel sein, wenden Sie sich an den Cisco Umbrella Support, um spezifische Probleme zu untersuchen und zu beheben. Da viele Faktoren das Erlebnis beeinflussen können, besteht das Ziel von Umbrella bei der Fehlerbehebung einer Verbindung darin, jeden Teil des Pfades zu untersuchen, um zu sehen, ob er optimiert werden kann.

Verfahren

Wenden Sie sich bei Fragen an den Cisco Umbrella Support. Umbrella kann nach weiteren Details fragen, darunter:

- Ausgabe des SWG-Diagnosetools

- Richtlinien-Debugging