Inhalt

Einleitung

Überblick

Grundlagen

Beispiele

Weitere Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie statische IP- oder DNS-Einstellungen auf einem Gerät ändern, auf dem der Umbrella-Roaming-Client installiert ist.

Überblick

Der Umbrella Roaming Client ändert die DNS-Einstellungen auf der Netzwerkkarte (NIC) des Computers. Dies bedeutet, dass Sie besonders vorsichtig sein müssen, wenn Sie versuchen, Einstellungen auf der Schnittstelle zu ändern, z. B. eine statische IP-Adresse zuzuweisen.

Anmerkung: Dieser Artikel gilt nur für den eigenständigen Roaming-Client und nicht für das AnyConnect Roaming Security-Modul.

Grundlagen

Der Roaming-Client ersetzt den der Netzwerkschnittstelle zugewiesenen DNS-Server durch die Loopback-Adresse (127.0.0.1). Es ist normal, diesen Wert (127.0.0.1) als DNS-Server zuzuweisen, wenn der Client ausgeführt wird.

Wenn Sie eine Änderung an der Netzwerkschnittstelle vornehmen, MÜSSEN Sie auch den DNS-Serverwert 127.0.0.1 durch den richtigen DNS-Serverwert für Ihr Netzwerk ersetzen.  Verwenden Sie nicht den Standardwert 127.0.0.1.

Vorsicht: Wenn Sie von einer DHCP-IP-Adresse zu einer statischen IP-Konfiguration wechseln, MÜSSEN Sie auch einen statischen DNS-Server bereitstellen. Andernfalls kann die DNS-Auflösung fehlschlagen.

Beispiele

Dieser Screenshot zeigt ein Beispiel für die DNS-Einstellung, die aktualisiert werden muss, wenn die statische IP-Adresse festgelegt wird:

360041282071

Entfernen Sie die Einstellung 127.0.0.1.

Dieser Screenshot zeigt ein Beispiel für einen korrekt eingerichteten DNS-Server:

360041282111

Jetzt können Sie auf OK klicken und die neuen Einstellungen für die Netzwerkschnittstelle speichern.

Anmerkung: Nach dem Speichern der Netzwerkkarteneinstellungen ersetzt der Roaming-Client den DNS-Server erneut durch 127.0.0.1. Dies ist ein normales und erwartetes Verhalten.

Weitere Informationen

Der Computer ist so konfiguriert, dass der gesamte DNS-Verkehr über den Roaming-Client unter 127.0.0.1:53 gesendet wird.  Der Roaming-Client speichert jedoch die Liste der DNS-Server, die Sie der Netzwerkschnittstelle zuweisen, und verwendet sie zur Verarbeitung des DNS-Datenverkehrs:

- Wenn es sich bei einer DNS-Abfrage um eine interne Domäne handelt, wird sie über die Netzwerkschnittstelle an die gespeicherten DNS-Server gesendet.

- Alle anderen DNS-Abfragen werden direkt an Umbrella DNS Resolver in der Cloud gesendet

Beim Wechsel zu einer statischen IP-Konfiguration geht die DHCP-DNS-Serveradresse verloren, was eine bekannte Einschränkung im Roaming-Client auslöst. Der Roaming-Client konfiguriert keinen DNS-Schutz auf einer Netzwerkschnittstelle ohne DNS-Server. Dies führt zu einem Szenario, in dem für die Netzwerkschnittstelle kein DNS konfiguriert ist.