Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Fehler beim Hochladen der Windows-App für Google Drive beheben, wenn Sie Secure Web Gateway (SWG) verwenden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Secure Web Gateway und Umbrella Secure Internet Gateway (SIG).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Die Google Drive-App funktioniert nicht mit Proxys, die SSL-Verschlüsselung als Sicherheitsmaßnahme gegen Abfangen ausführen. Wenn Sie HTTPS-Inspektion in Ihrer Webrichtlinie aktiviert und das Umbrella Root Certificate auf allen Computern bereitgestellt haben, müssen Sie einige zusätzliche Schritte durchführen, um die Google Drive-App zum Laufen zu bringen. Beachten Sie auch, wenn Sie sich auf der Google Drive-Website anmelden, können Uploads gut funktionieren, sodass dies nur mit der App selbst zusammenhängt. Wenn Sie die HTTPS-Überprüfung deaktivieren, kann die App zwar funktionieren, jedoch Ihren Umbrella-bezogenen Sicherheitsstatus senken (was nicht empfohlen wird).

Lösung

Um die Google Drive-App mit SWG zu verwenden, während die SSL-Entschlüsselung aktiviert ist, müssen diese Schritte ausgeführt werden.

1. Melden Sie sich als Volladministrator bei Ihrem Umbrella Dashboard an.

2. Navigieren Sie zu Policies > Management > Web Policy.

3. Sie können sehen, dass die HTTPS-Überprüfung aktiviert ist.

4. Navigieren Sie zu Richtlinien > Richtlinienkomponenten > Selektive Entschlüsselungslisten.

5. Erstellen Sie eine neue Liste, oder bearbeiten Sie eine vorhandene Liste.

6. Wählen Sie neben Anwendungen ausgewählt die Option Hinzufügen > Google Drive aus der Liste aus, und wählen Sie Schließen aus.

7. Wählen Sie neben Domänen die Option Hinzufügen, fügen Sie diese beiden Domänen hinzu, und wählen Sie dann Schließen > Speichern aus.

- googleapis.com

- googledrive.com

8. Navigieren Sie zurück zu Policies > Management > Web Policy, und bearbeiten Sie Ihre Web Policy.

9. Suchen Sie nach HTTPS Inspection, und wählen Sie Bearbeiten aus.

10. Wählen Sie die Liste der selektiven Entschlüsselung, die Sie gerade geändert haben, und speichern Sie die Änderungen.

Warten Sie einige Minuten, bis die Änderungen synchronisiert sind. Google Drive kann nun normal funktionieren.

Anmerkung: Google-Domains können sich jederzeit ändern. Aktualisierungen finden Sie in diesem Google Support-Artikel.