Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung beschrieben: "Es ist ein spezifischer Fehler im Sicherheitspaket aufgetreten. Ausnahme von HRESULT" in Umbrella.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Umbrella DNS Layer Security.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Sie sehen die Fehlermeldung "Es ist ein spezifischer Fehler im Sicherheitspaket aufgetreten. Ausnahme von HRESULT: 0x80070721 (1), siehe Support-Seiten."

Lösung

Wenn dieser Fehler in den Active Directory (AD) Connector-Protokollen oder im Dashboard angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie einen schreibgeschützten Domänencontroller als AD-Server im Dashboard unter Standorte und Active Directory registriert haben.

Tipp: Derzeit werden schreibgeschützte Domänencontroller nicht unterstützt und können Probleme verursachen, wenn sie im Dashboard registriert bleiben. Umbrella empfiehlt, den schreibgeschützten Domänencontroller aus dem Dashboard zu entfernen und alle darauf installierten Komponenten zu entfernen.

Solange mindestens ein Domänencontroller mit installiertem Connector vorhanden ist, kann die Domäne problemlos synchronisiert werden, selbst wenn ein schreibgeschützter Domänencontroller in der Domäne vorhanden ist.