Inhalt

Einleitung

WMI-Verbindung testen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die WMI-Konnektivität für den Connector-Dienst mit WBEMTest manuell getestet wird.

WMI-Verbindung testen

Der Connector-Dienst verwendet WMI, um eine Verbindung mit Ihren Rechenzentren herzustellen und Ereignisse zu sammeln. Wenn die Berechtigungen für diese Verbindungen nicht festgelegt sind, werden in Ihrem Dashboard Fehler "Zugriff verweigert" angezeigt. Dieser Test muss auf dem Computer ausgeführt werden, auf dem der Anschluss ausgeführt wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die WMI-Verbindung manuell zu testen:

1. Klicken Sie auf Start > Ausführen > WBEMTest > OK. Dieser Bildschirm wird angezeigt:

24075613964308

2. Klicken Sie auf Verbinden.

3. Wählen Sie ein Rechenzentrum aus, in dem das Problem aufgetreten ist oder von dem der Support Sie angewiesen hat, den Test unter auszuführen. Dabei muss es sich um einen anderen Computer handeln als den, auf dem dieser Test ausgeführt wird.

4. Geben Sie die IP-Adresse, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, in folgendem Format ein: \\192.168.10.1\root\cimv2. Verwenden Sie den Hostnamen NICHT.

Anmerkung: Führen Sie WBEMTest auf demselben Computer aus, auf dem der Anschluss installiert ist, und stellen Sie in diesem Schritt eine Verbindung mit einem Remote-Rechenzentrum her.

5. Verwenden Sie unter "Anmeldedaten" den OpenDNS_Connector-Benutzer sowie das Kennwort.

Screen_Shot_2017-02-14_at_3,59,44_PM.png

Anmerkung: Um diesen Test direkt auf einem Rechenzentrum auszuführen, verwenden Sie "root\cimv2" als Namespace und leere Felder für Benutzername und Kennwort.

6. Klicken Sie auf Verbinden.

24075613972756

Anmerkung: Anmerkung: Wenn der Fehler Zugriff verweigert angezeigt wird, überprüfen Sie die WMI- und DCOM-Berechtigungen. DCOM erfordert einen Neustart, wenn Änderungen vorgenommen werden. Siehe Erforderliche Berechtigungen für den OpenDNS_Connector-Benutzer verstehen.

7. Klicken Sie auf Benachrichtigung.

8. Fügen Sie diesen Inhalt in das weiße Textfeld ein:
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent' and TargetInstance.LogFile = 'Security' AND (TargetInstance.EventCode = 528 OR TargetInstance.EventCode = 540 OR TargetInstance.EventCode = 4624 OR TargetInstance.EventCode = 538 OR TargetInstance.EventCode = 4647 OR TargetInstance.EventCode = 4634 OR TargetInstance.EventCode = 4768 OR TargetInstance.EventCode = 4769)

9. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Anmerkung: Anmerkung: Wenn der Fehler Zugriff verweigert angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Gruppe Ereignisprotokollleser über Verwenden von wevtutil zum Überprüfen der Ereignisprotokollberechtigungen auf die Ereignisprotokolle zugreifen kann.

10. Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, werden Objekte angezeigt, wie in diesem Bild dargestellt. Andernfalls fehlen entweder WMI-Berechtigungen oder es treten Verbindungsprobleme mit dem Remoteserver auf.

24075601961620