Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Liste der Befehle

Identifizieren der nächsten Synchronisierung

Registrierung wiederholen

Abrufen von lokalen Chrome-Speicherdaten

Chrome-Speicher-Synchronisierungsdaten abrufen

Alarme prüfen

Alle Speicherdaten löschen

Verwaltete Konfiguration überprüfen

Direkten Proxy festlegen

Proxy-Details abrufen

DNS-Cache leeren

Registrierung beim Debuggen wiederholen

Synchronisierung beim Debuggen wiederholen

Wiederholung fehlgeschlagen Synchronisierung

SWG-Erweiterung lokal aktivieren/deaktivieren

Zeigen Sie manuell auf ein bestimmtes SWG-Proxy-Rechenzentrum.

Deaktivieren der SWG-Erweiterung (Secure Web Gateway)

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Verwendung von Chromebook-Befehlen zum Identifizieren und Beheben von Problemen mit UCC-SWG- oder UCC2.0-Erweiterungen.

Hintergrundinformationen

Diese Befehle zur Chromebook-Fehlerbehebung können verwendet werden, um Probleme mit Umbrella Chromebook Client Secure Web Gateway (UCC-SWG) oder UCC2.0-Erweiterungen zu identifizieren und zu beheben, um die Ursache erweiterungsbedingter Probleme während des Fehlerbehebungsprozesses einzugrenzen.

Liste der Befehle

Identifizieren der nächsten Synchronisierung

chrome.storage.sync.get(console.log)

chrome.storage.local.get(t=>t.syncDataExeceptionList.filter(t1=>t1.match('googleapis.com')))

Registrierung wiederholen

Löschen Sie die Registrierungsdaten, indem Sie diesen Befehl ausführen und die Erweiterung neu laden.

chrome.storage.sync.clear()

Abrufen von lokalen Chrome-Speicherdaten

chrome.storage.local.get(console.log)

Chrome-Speicher-Synchronisierungsdaten abrufen

chrome.storage.sync.get(console.log)

Alarme prüfen

chrome.alarms.getAll(console.log)

Alle Speicherdaten löschen

chrome.storage.sync.clear()

chrome.storage.local.clear()

Verwaltete Konfiguration überprüfen

Mit diesem Befehl wird die verwaltete Konfiguration überprüft, die von der Google Admin Console (GAC) aus übertragen wird. Führen Sie diesen Befehl aus, und korrigieren Sie ggf. die Registrierungsdaten von GAC.

chrome.storage.managed.get(console.log)

Direkten Proxy festlegen

chrome.proxy.settings.set(

{value: {mode: ‘direct’}, scope: ‘regular’}

)

Proxy-Details abrufen

chrome.proxy.settings.get({}, (details)=>

console.log(details.value))

DNS-Cache leeren

chrome://net-internals/#dns

Registrierung beim Debuggen wiederholen

1. Initiierung einer Netzwerkänderung

2. Erweiterung neu laden

Synchronisierung beim Debuggen wiederholen

1. Netzwerkänderung initiieren

2. Laden Sie die Erweiterung neu.

Wiederholung fehlgeschlagen Synchronisierung

Wenn die Synchronisierung fehlschlägt, wird die Synchronisierung dreimal wiederholt. Die chrome.storage.local Daten sind leer und die chrome.storage.sync enthält nur Registrierungsdaten.

SWG-Erweiterung lokal aktivieren/deaktivieren

1. Entwickleroptionen auf der Google Admin Console (GAC) aktivieren

2. In ChromebookConfig verschoben, um die Erweiterung failClose als falsch gesetzt.

3. In Chromebook gehen Sie zu chrome://extensions. Es listet Secure Web Gateway (SWG) Umbrella Chromebook Client.

4. Öffnen Sie die Hintergrundseite.

5. Führen Sie in Console (Konsole) den folgenden Befehl aus:

6. chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);

7. Nach Abschluss des Vorgangs ist der SWG-Schutz deaktiviert. Aktualisieren oder laden Sie die Erweiterung im Chrome-Browser, um den Schutz erneut zu aktivieren.

Zeigen Sie manuell auf ein bestimmtes SWG-Proxy-Rechenzentrum.

Dieser Befehl ist bei der Fehlerbehebung hilfreich, um ein Problem zu isolieren oder einzugrenzen.

var config = {

mode: "fixed_servers",

rules: {

singleProxy: {

host: "146.112.67.8",

port:8888

},

bypassList: ["*.umbrella.com"]

}

}

Deaktivieren der SWG-Erweiterung (Secure Web Gateway)

chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);