Inhalt

Einleitung

Funktionsstatusverhalten in AnyConnect 4.8.01090

Erklärung der Schutzstaaten

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, warum der Webschutzstatus in AnyConnect 4.8.01090 als ungeschützt angezeigt werden kann.

Funktionsstatusverhalten in AnyConnect 4.8.01090

Mit AnyConnect Client Version 4.8.01090 kann der Client den DNS-Schutzstatus als geschützt melden, während der Webschutzstatus als ungeschützt angezeigt wird.

Erklärung der Schutzstaaten

AnyConnect 4.8.01090 bietet Unterstützung für den Umbrella Secure Web Gateway (SWG)-Dienst. Zur Aktivierung dieses Service ist ein aktives Umbrella SIG Essentials-, SIG Advantage- oder SIG-Add-On-Abonnement erforderlich. Sobald das entsprechende Abonnement aktiv ist, aktiviert der AnyConnect-Endpunkt-Client den Umbrella SWG-Service.

Für Kunden ohne SIG-basiertes Abonnement, die AnyConnect 4.8.01090 installieren, zeigt der Client Platzhalter für Umbrella SWG-Statistiken und eine Meldung an, die angibt, dass der Web Protection-Status ungeschützt ist.

360043162551

360043127312

- Die ungeschützte Nachricht gilt nur für den Umbrella SWG-Dienst.

- Der DNS-Schutz bleibt aktiv und funktionsfähig, unabhängig vom SWG-Servicestatus.

- Der Status des DNS-Schutzes wird durch den ungeschützten Status des Webschutzes nicht beeinflusst.

- Zukünftige Versionen von AnyConnect bieten ein verbessertes Messaging hinsichtlich des Zustands und der Schutzstufe von Umbrella Services.