Inhalt

Einleitung

Überblick

Einleitung

In diesem Dokument werden allgemeine DNS-Antwortcodes (Domain Name System) in DNS-Abfrageprotokollen beschrieben.

Überblick

In dieser Tabelle wird die Funktion der häufigsten DNS-Rückmeldungen und entsprechenden (RCodes) angegeben, die während einer DNS-Abfrage in Ihren Protokollen angezeigt werden können. Jeder RCode hat seinen eigenen Zweck in der DNS-Infrastruktur. Normalerweise sehen Sie NOERROR (RCODE:0), wenn Sie die meisten Ihrer erfolgreichen Browsing. Alle anderen Rückgabecodes werden als Fehler angesehen.

Eine vollständige Liste dieser Codes finden Sie im Abschnitt DNS RCODEs dieses Links: DNS-Parameter (Domain Name System)

DNS-Rückmeldung

DNS-Antwortcode

Funktion

NOERROR

CODE:0

DNS-Abfrage erfolgreich abgeschlossen

EHEMALIGER

CODE:1

Fehler beim DNS-Abfrageformat

SERVFAIL

CODE:2

Server konnte DNS-Anforderung nicht abschließen

NXDOMAIN

CODE:3

Domänenname nicht vorhanden

BENACHRICHTIGUNG

CODE:4

Funktion nicht implementiert

ABGELEHNT

CODE:5

Der Server hat die Anfrage nicht beantwortet.

YXDOMAIN

CODE:6

Name, der nicht existieren kann, existiert nicht

XRRSET

CODE:7

Zurücksetzen, die nicht vorhanden sein kann, existiert

NOTAUTH

CODE:8

Der Server ist für die Zone nicht autorisierend.

NOTZONE

CODE:9

Name nicht in Zone