Inhalt

Einleitung

Informationen

Einleitung

Ab dem 22. Oktober 2021 können Umbrella-Kunden jetzt eine Verbindung zu unserem neuesten Edge-Rechenzentrum in Querétaro (Mexiko) herstellen, um umfassende SIG-Services wie DNS, Secure Web Gateway und Cloud Delivered Firewall bereitzustellen.

Informationen

Eine neue Region für IPsec-Tunnelverbindungen wurde erstellt: LA-1. Die ersten Mitglieder dieser Region sind Querétaro und Miami, Florida. Miami wird in Zukunft durch ein zweites Rechenzentrum in Lateinamerika mit einer eigenen IP-Adresse ersetzt. Kunden können Atlanta für automatisches Failover verwenden oder manuell ein anderes Rechenzentrum für Backup-Tunnel konfigurieren.

Dieses neue Edge-Rechenzentrum erweitert sich mit rasantem Wachstumglobales Netzwerk. Dank unserer innovativen globalen Cloud-Architektur und Anycast Routing werden sich die meisten Kunden in der Region automatisch mit diesem neuen Rechenzentrum verbinden.

Während wir uns bemühen, die hohe Verfügbarkeit aller unserer Rechenzentren aufrechtzuerhalten, leitet unsere erweiterte Routing-Lösung den Datenverkehr nahtlos und automatisch an das nächstgelegene Rechenzentrum weiter, falls ein Rechenzentrum aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist.