Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurationsschritte

Speicherkonto konfigurieren

Erstellen von NSG-Flow-Protokollen

NSG-Flow-Protokolleingabe für CTB konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie NSG-Protokolle als Dateneingabe für Cisco Telemetry Broker (CTB) konfiguriert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Zugriff auf das Azure Cloud-Portal mit Berechtigungen zum Erstellen eines Speicherkontos, NSG-Ablaufprotokolle (Network Security Group).

- Azure-Ressourcengruppe an einem beliebigen Standort.

- CTB mit einem Manager und mindestens einem Broker-Knoten.

Verwendete Komponenten

- CTB (Version 2.2.1)

- Azure

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurationsschritte

Speicherkonto konfigurieren

Erstellen Sie ein Speicherkonto und eine Ressource am gleichen Azure-Speicherort.

Schritt 1: Navigieren Sie von der Dashboard-Suchleiste zur Ressourcengruppe.

Azure-UI-Ressourcengruppe

Phase 2: Suchen Sie Ihre Ressourcengruppe, und überprüfen Sie die Spalte Location.

Azure-UI-Ressourcengruppe mit Standort

Anmerkung: Da sich die Ressourcengruppe am Standort Südindien befindet, befindet sich das Speicherkonto auch am Standort Südindien.

Schritt 3: Navigieren Sie über die Dashboard-Suchleiste zum Speicherkonto.

Azure-UI-Speicherkonto

Schritt 4: Wählen Sie Ihre Ressourcengruppe aus, weisen Sie einen Speicherkontonamen zu, und wählen Sie Region aus.

Azure-UI - Speicherkonto erstellen - Schritt 1

Azure-UI - Speicherkonto erstellen - Schritt 2

Tipp: Sie können das Speicherkonto direkt überprüfen und erstellen, wenn keine weiteren Anpassungen für das Speicherkonto vorgenommen werden müssen (Aufbewahrungstage, Verschlüsselungstyp usw.).

Erstellen von NSG-Flow-Protokollen

Schritte zum Erstellen von NSG-Flow-Protokollen.

Schritt 1: Navigieren Sie von der Suchleiste zu Network Watcher.

Azure-UI-Netzwerküberwachung

Phase 2: Erweitern Sie den Ordner Protokolle auf der linken Seite, und klicken Sie auf Flow-Protokolle.

Azure-UI-Protokollordner

Schritt 3: Klicken Sie auf Erstellen.

Azure-UI Klicken Sie auf Erstellen

Schritt 4: Wählen Sie auf der neuen Popup-Seite die Option Subscription (Abonnement).

Azure-UI-Zielressource auswählen

Schritt 5: Wählen Sie die Zielressource aus, für die Sie die NSG konfiguriert haben, und klicken Sie auf Auswahl bestätigen.

Azure-UI-Auswahl bestätigen

Schritt 6: Wählen Sie Speicherkonten aus.

Azure-UI-Speicherkonto auswählen

Schritt 7: Wählen Sie Ihre Aufbewahrungsdauer (Tage) aus, klicken Sie auf Prüfen + Erstellen.

Azure-UI-Auswahl - Aufbewahrungstage

Schritt 8: Klicken Sie auf Erstellen.

Azure-UI Klicken Sie auf Erstellen

NSG-Flow-Protokolleingabe für CTB konfigurieren

Schritt 1: Navigieren Sie von der Suchleiste zu Speicherkonten.

<

Azure-UI-Navigation zum Speicherkonto

Phase 2: Durchsuchen Sie Ihren Speicherkonto-Namen.

<

Azure-UI-Speicherkonto auswählen

Schritt 3: Wählen Sie Ihr Speicherkonto aus, um weitere Optionen zu öffnen, und klicken Sie auf Signatur für gemeinsamen Zugriff.

<

Azure-UI-Klicken auf Signatur für gemeinsamen Zugriff

Schritt 4: Wählen Sie die markierten Optionen zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Schlüsselablaufs aus.

<

Azure-UI-Schlüsselablaufzeit festlegen und Dienste zulassen

Schritt 5: Klicken Sie auf SAS und Verbindungszeichenfolge generieren.

<

Azure-UI SAS-Verbindungszeichenfolge erstellen

Schritt 6: SAS-URL des Blob-Dienstes kopieren.

<

Azure-UI Copy SAS-URL

Schritt 7: Rufen Sie die CTB-Webbenutzeroberfläche auf, navigieren Sie zu Explorer > Broker node tab > klicken Sie auf open broker node > Data Flow tab > klicken Sie auf Add Input (Eingabe hinzufügen).

CTB-Benutzeroberfläche Navigieren zur CTB-Benutzeroberfläche

Schritt 8: Wählen Sie den Eingabetyp Azure NSG-Flow-Protokoll aus.

<

CTB-UI-Eingabe hinzufügen

Schritt 9: Name der Eingabe, SAS-URL des Blob-Dienstes und IP-Adresse der Eingabe.

CTB-Benutzeroberfläche Azure-Eingabedetails füllen

Überprüfung

Schritt 1: Melden Sie sich an der CTB-Benutzeroberfläche navigieren Sie zu Explorer > Broker node tab > klicken Sie auf Öffnen Broker-Knoten > wechseln Sie Registerkarte zu Eingabe > Klicken Sie auf Öffnen Sie die NSG-Eingabe.

Phase 2: Überprüfen Sie, ob die konfigurierten NSG-Flow-Protokolle den Status "Aktiv" aufweisen und die empfangenen Metriken einen steigenden Graph aufweisen.

CTB-UI Überprüfung von NSG-Flow-Protokollen

Fehlerbehebung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Container über NSG-Flussprotokolle verfügt, andernfalls erhalten Sie den Fehler "Konnte Container nicht finden".

CTB-UI-Fehler beim Erstellen der NSG-Eingabe

Der Container muss über NSG-Protokolle und einen anderen Ordner auf den Protokollen verfügen.

Azure-UI-Überprüfung - NSG-Protokollordner