Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Pflichtfelder

Empfohlene Felder

Best Practices

Überprüfung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Best Practices und die grundlegende Konfiguration von Netflow/IPFIX beschrieben, die Secure Network Analytics (SNA) für die Telemetrie-Erfassung benötigt.

Voraussetzungen

- Kenntnisse über Cisco SNA

- NetFlow/IPFIX-Kenntnisse

Anforderungen

- Sichere Netzwerkanalysen ab Version 7.2.1

- FlowCollector in Version 7.2.1 oder höher

- CLI-Zugriff als Root auf Flow Collector

Verwendete Komponenten

- Dies hängt vollständig von Ihrem Netzwerkdesign und den Geräten ab, die Sie ausgewählt haben, um NetFlow/IPFIX an Secure Network Analytics zu senden. Die NetFlow/IPFIX-Konfiguration unterscheidet sich je nach Exporteur. Für eine detaillierte Konfiguration wenden Sie sich bitte an das Support-Team jedes Exporteurs.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Flow Collector ist eine SNA-Appliance, die für das Erfassen, Verarbeiten und Speichern von Flows zuständig ist, die an Secure Network Analytics gesendet werden. Für NetFlow-Version 9 oder IPFIX können mehrere Felder in der NetFlow/IPFIX-Vorlage enthalten sein, um weitere Informationen zum Netzwerkverkehr hinzuzufügen. Es gibt jedoch neun spezifische Felder, die in der NetFlow/IPFIX-Vorlage enthalten sein müssen, damit Flow Collector diese Flows verarbeiten kann. Flow Collector verarbeitet keine eingehenden Datenflüsse, die eine ungültige Vorlage enthalten. Aus diesem Grund zeigt SNA keine Datenflussinformationen dieser Exporteure unter Web UI oder Desktop Client an.

Konfigurieren

Pflichtfelder

Die nächsten Felder müssen in der NetFlow/IPFIX-Vorlage für die Telemetrie-Erfassung enthalten sein. Stellen Sie sicher, dass diese 9 Felder in der NetFlow/IPFIX-Vorlage enthalten sind, damit Secure Network Analytics eingehende Datenflüsse verarbeiten kann.

- IP-Quelladresse

- Ziel-IP-Adresse

- Quellport

- Zielport

- Layer-3-Protokoll

- Byte Anzahl

- Paketanzahl

- Flow-Startzeit

- Flow-Endzeit

Hinweis: Die NetFlow/IPFIX-Konfiguration könnte weitere Felder enthalten. Die vorherigen Felder stellen jedoch die Mindestanforderungen für Secure Network Analytics für Telemetry Ingest dar.

Empfohlene Felder

Es wird empfohlen, die nächsten Felder in der NetFlow/IPFIX-Vorlage einzuschließen, um Informationen zu Schnittstelleninformationen zu sammeln. Diese Konfiguration ist erforderlich, um Schnittstelleninformationen wie Name und Geschwindigkeit anzuzeigen:

- Schnittstelleneingang

- Schnittstellenausgang

Best Practices

Darüber hinaus werden die nächsten Einstellungen als Best Practices empfohlen, um eine ordnungsgemäße Durchführung von Secure Network Analytics sicherzustellen.

- Aktives Timeout auf 60 Sekunden setzen

- Inaktives Timeout auf 15 Sekunden setzen

- Zeitüberschreitung für Vorlage auf 30 Sekunden festlegen

Hinweis: Der Standard-Port für NetFlow ist 2055. Sie können jedoch einen anderen Port auswählen. Stellen Sie sicher, dass derselbe Port während des letzten Prozesses für Flow Collector(s) verwendet wird.

Überprüfung

Zur Validierung der NetFlow/IPFIX-Vorlagenkonfiguration können Sie eine Paketerfassung zwischen dem Exporter und FlowCollector ausführen. Melden Sie sich bei Flow Collector mit dem Root-Benutzer über SSH an, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

tcpdump -nli [Collecting_Interface] host [Exporter_IP_Address] and port [NetFlow_Port] -w /lancope/var/tcpdump/[file_name].pcap

- Verwenden Sie ein SCP-Tool, um die Paketerfassung vom Flow Collector (in /lancope/var/tcpdump) auf Ihren lokalen Computer zu exportieren und dann in Wireshark zu öffnen.

- Identifizieren Sie den Frame, in dem die NetFlow/IPFIX-Vorlage empfangen wurde, und öffnen Sie sie, um die in der Vorlage enthaltenen Felder zu überprüfen.

Hinweis: Die angezeigten Feldnamen können je nach Exporteur unterschiedlich aussehen. Dies ist nur ein Hinweis darauf, wie Sie diese Felder validieren können.