Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Überspringen von Versionen

Software-Downloads und Upgrade-Anleitungen

Hardware-Support-Matrix

Manager

FlowCollector

Datenspeicher

Durchflusssensor

Flow Replicator/UDP Director

Upgrades nach Version

Upgrade von Version 6.9.x auf 6.10.x

Upgrade von Version 6.10.x auf 7.0.x

Upgrade von Version 7.0.x auf 7.1.x

Upgrade von Version 7.1.x auf 7.2.1

Upgrade von Version 7.2.x auf 7.3.x

Upgrade von Version 7.3.x auf 7.4.x

Software-Support - Zeitplan

Einleitung

In diesem Dokument werden einige Best Practice-Informationen zu Upgrades auf Secure Network Analytics (SNA) (ehemals Stealthwatch) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Überspringen von Versionen

SNA unterstützt nur Upgrades von einer Hauptversion auf die nächste. (Beispielsweise von 6.9.x auf 6.10.x oder 7.1.x auf 7.2.x.) Versionssprünge werden nicht unterstützt. Wenn der Benutzer mit dem Zurücksetzen aller Daten auf den werkseitigen Standardzustand vertraut ist, kann ein neues Image für eine Hardware-Appliance erstellt werden, eine neue VM kann installiert werden, oder der "SWU-Skipper" kann verwendet werden, um direkt zur Zielversion zu wechseln.

Software-Downloads und Upgrade-Anleitungen

- Software und Leitfäden für Version 7.1 und frühere Versionen finden Sie im Lancope FlexNetOperations Portal.

- Software und Leitfäden für Version 7.1 und höher finden Sie auf Cisco Software Central.

Hardware-Support-Matrix

Die Informationen in diesem Abschnitt stammen aus dem Leitfaden zur Support-Matrix für Hardware- und Softwareversionen von Cisco Secure Network Analytics.

Manager

FlowCollector

Datenspeicher

Durchflusssensor

Flow Replicator/UDP Director

Upgrades nach Version

Upgrade von Version 6.9.x auf 6.10.x

Upgrades auf Versionen: 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6

Software-Downloads: Software im Lancope FlexNetOperations Portal

Aktualisierungsleitfaden: Aktualisierungsleitfaden für 6.9.x auf 6.10.6

Upgrade von Version 6.10.x auf 7.0.x

Upgrades auf Versionen: 7.0.0, 7.0.2, 7.0.3

Software-Downloads: Software im Lancope FlexNetOperations Portal

Upgrade-Leitfaden: Update-Leitfaden für 6.10.x auf 7.0.3

Upgrade von Version 7.0.x auf 7.1.x

Upgrades auf Versionen: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

Software-Downloads: Die Software ist im Lancope FlexNetOperations Portal oder auf Cisco Software Central verfügbar.

Upgrade-Leitfaden: Update-Leitfaden für 7.0.x auf 7.1.3

Upgrade von Version 7.1.x auf 7.2.1

Upgrades auf Version: 7.2.1

Software-Downloads: Software ist über Cisco Software Central erhältlich

Upgrade-Leitfaden: Aktualisierungsleitfaden für 7.1.x zu 7.2.1

Upgrade von Version 7.2.x auf 7.3.x

Upgrades auf Versionen: 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2

Software-Downloads: Software ist über Cisco Software Central erhältlich

Upgrade-Leitfaden: Update-Leitfaden für 7.2.x auf 7.3.2

Upgrade von Version 7.3.x auf 7.4.x

Upgrades auf Version: 7.4.0

Software-Downloads: Software ist über Cisco Software Central erhältlich

Aktualisierungsleitfaden: Aktualisierungsleitfaden für 7.3.x auf 7.4.0 oder 7.4.1

Software-Support - Zeitplan

In der Regel wird eine Version 12 Monate nach ihrer Veröffentlichung vom Software-Support abgedeckt und erhält nach ihrer Veröffentlichung 18 Monate lang Schwachstellen- und Sicherheitsbehebungen. Weitere Informationen zum SNA-Software-Versionsmodell und zum Zeitplan für den Versionssupport finden Sie im Cisco StealthWatch® Software Release Model und im Release Support Timeline Product Bulletin.

In dieser Tabelle sind die Zeitpläne für die Unterstützung ab Version 7.1.1 aufgeführt.

Version

Veröffentlichungsdatum

Ende der Softwarewartung (EoS)

Ende des Vulnerability & Security Support (EoVSS)

7.4.1 *

09 May,2022

09 May, 2023

09. November 2023

7.4.0

2. November 2021

2. November 2022

02 May,2023

7.3.2

1. Juni 2021

1. Juni 2022

1. Dezember 2022

7.3.1

04 Feb, 2021

04 Februar 2022

4. August 2022

7.3.0

3. September 2020

3. September 2021

03 März 2022

7.2.1

17. Juni 2020

17. Juni 2021

1. Juli 2022

7.1.1

16. August 2019

16. August 2020

1. Juli 2022

* zeigt die aktuell empfohlene Version an