Inhalt

Einführung

Nächste Schritte

Einführung

Die SSL-Appliance 1500, 2000 und 8200 enthält Verschlüsselungsmaterialien, die sicher aufbewahrt werden müssen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf die CLI einer SSL-Appliance beschränkt. Beispielsweise können Sie eine Appliance nicht im Einzelbenutzermodus starten und über die CLI darauf zugreifen. Wenn Sie außerdem versuchen, ein neues Image einer SSL-Appliance durchzuführen oder auf ein Startmenü oder eine BIOS-Option zuzugreifen, werden Sie möglicherweise zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert, das während des Bootstrap-Prozesses nicht erstellt wird. In diesem Dokument werden die Prozesse zum Abrufen eines BIOS-Kennworts beschrieben.

Nächste Schritte

Um ein Kennwort zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Seriennummer Ihrer SSL-Appliance ab. Diese wird auf dem Gehäuse gedruckt.

2. Generieren Sie einen Challenge-Schlüssel auf Ihrer SSL-Appliance. Drücken Sie die folgenden Tastenfolgen auf der Tastatur:

UL, LL, UR, LR, UL, LL, UR, LR (obere linke, untere linke, obere rechte, untere rechte Ecke)

Dies löst einen Back-End-Challenge-Generator aus, und die Herausforderung wird auf der LCD-Anzeige angezeigt:

3. Notieren Sie sich den Challenge-Schlüssel.

Vorsicht: Bei einer Challenge wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

4. Senden Sie den Chassis-Challenge-Schlüssel und die Seriennummer an den technischen Support von Cisco, um ein Kennwort zu erhalten.