Inhalt

Einleitung

Siehe auch

Einleitung

Diese Tabelle enthält Informationen zur iOS-Kompatibilität von Apple für den Cisco Security Connector. Einige der aufgeführten Versionen werden nicht mehr unterstützt und sind als historische Referenz enthalten. Weitere Informationen zu unterstützten Connector-Versionen finden Sie in den Support-Richtlinien für AMP für Endpoints.

Apple iOS

Version

Version von Cisco Security Connector

1.4.0

zu

1.4.2

1.4.3 und höher

1.6.0 und höher

11

12

13,0 bis 13,1

13.2 und höher

14.4 und höher

Legende

Kompatibel. Beachten Sie, dass es immer empfohlen wird, die neueste verfügbare Version des Connectors zu verwenden.

Kompatibel; wird nicht mehr unterstützt.

Nicht kompatibel.

Siehe auch

- Kompatibilität des Windows Connector-Betriebssystems für sichere Endgeräte

- Kompatibilität des Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS

- Kompatibilität des Betriebssystems für Cisco Secure Endpoint Mac Connector