Inhalt

Einleitung

Precheck-Verfahren

Klassische Momentaufnahme hochladen

Durchführen von Cluster-Zustandsprüfungen durch Upgrade-Vorprüfung

Verfahren zum Herunterfahren des Clusters

Den Cluster herunterfahren

Umsiedlungsverfahren

Subnetz- und IP-Adressen bleiben unverändert

Gewährleistung der Kabelintegrität

Schritte nach der Umverteilung

Einschalten der Server

Behandeln von ungesunden Diensten

Schlussfolgerung

Zusammenfassung der Best Practices

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Best Practices für die Verlagerung eines Tetration (CSW)-Clusters mit Schritten für einen reibungslosen Übergang und zur Minimierung potenzieller Probleme.

Precheck-Verfahren

Klassische Momentaufnahme hochladen

Bevor Sie mit dem Umsiedlungsprozess beginnen, müssen Sie einen klassischen Snapshot in das TAC-Ticket hochladen. Dieser Snapshot hilft Ihnen, den aktuellen Status des Clusters zu dokumentieren und den Zustand der Hardware und der Services zu bewerten. Wenn Probleme mit Services oder Hardwareprobleme aus dem Snapshot hervorgehen, erstellen Sie eine RMA (Return Materials Authorization), und beheben Sie die Hardwareprobleme und -services.

Durchführen von Cluster-Zustandsprüfungen durch Upgrade-Vorprüfung

Upgrade-Vorabprüfungen zur Überprüfung des Betriebsstatus von Services und des Zustands von Hardwarekomponenten.

1. Navigieren Sie zu Upgrade Precheck.

Navigieren Sie zur Tetration-Benutzeroberfläche, und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf Plattform.

- Wählen Sie Upgrade/Neustart/Herunterfahren aus.

- Klicken Sie auf Upgrade PreCheck starten.

Warten Sie einige Minuten auf die Ausgabe der Upgrade-Vorprüfungen. Wenn alles erfolgreich ist, können Sie mit dem nächsten Aktionsplan für die Cluster-Verlagerung fortfahren.

Verfahren zum Herunterfahren des Clusters

Den Cluster herunterfahren

Vor der Verlagerung des Tetration (CSW)-Clusters muss dieser unbedingt ordnungsgemäß heruntergefahren werden.

1. auf die Option zum Herunterfahren zugreifen.

Navigieren Sie zur Tetration-Benutzeroberfläche:

- Klicken Sie auf Plattform.

- Navigieren Sie zu Upgrade/Neustart/Herunterfahren.

- Wählen Sie die Option Herunterfahren aus.

2. Bedeutung einer ordnungsgemäßen Abschaltung. Das korrekte Herunterfahren des Clusters verhindert Datenverluste und stellt einen sauberen Stopp aller aktiven Dienste sicher.

Warten Sie nach dem Herunterfahren des Clusters über die Benutzeroberfläche, wie in diesem Bild dargestellt, 5 Minuten, und schalten Sie dann alle UCS-Server aus, und verschieben Sie das gesamte Rack in das neue Rechenzentrum.

Umsiedlungsverfahren

Subnetz- und IP-Adressen bleiben unverändert

Wenn Sie den Cluster in ein neues Rechenzentrums-Rack verschieben, müssen Sie sicherstellen, dass das Subnetz, die IP-Adressen und die Netzwerkkonfigurationen auf dem neuen Uplink-Router oder Uplink-Switch des Rechenzentrums gleich bleiben. Auf diese Weise werden Netzwerkprobleme vermieden und die Verbindungen für alle Services aufrechterhalten.

Diese Ports und der Datenverkehr müssen durch die Firewall zugelassen werden, wenn Cisco Secure Workload (Tetration) hinter einer Firewall bereitgestellt wird. Die ordnungsgemäße Konfiguration von Firewall-Regeln ist für eine unterbrechungsfreie Funktion unerlässlich.

Quelle

Ziel

Protokolle

Anschluss

Komponenten

Richtung

Priorität

Alle Agenten

Tetration Server-Subnetz

TCP

443

Alle Sensoren

Eingehend

H

Deep Visibility Agents

Tetration Server-Subnetz

TCP

5640

Softwaresensoren

Eingehend

H

Durchsetzungsagenten

Tetration Server-Subnetz

TCP

5660

Durchsetzungssensoren

Eingehend

H

Hardware-Sensoren

Tetration Server-Subnetz

UDP

5640

Hardware-Sensoren

Eingehend

H

Tetration Operator PC/Laptop

Tetration Server-Subnetz

TCP

443

für GUI-Zugriff

Eingehend

H

Tetration Server-Subnetz

SMTP-Server

TCP

25

Cluster-Management (E-MAIL)

Ausgehend

H

Tetration Server-Subnetz

NTP-Server

UDP

123

Cluster-Management (NTP)

Ausgehend

H

Tetration Server-Subnetz

DNS-Server

TCP, UDP

53

Cluster-Management (DNS)

Ausgehend

H

Tetration Operator PC/Laptop

Tetration Server-Subnetz

TCP

22

Cluster-Management (SSH)

Eingehend

H

Tetration Operator PC/Laptop

Tetration Server-Subnetz

TCP

9000

Cluster-Upgrades

Eingehend

H

Tetration Operator PC/Laptop

Tetration Server-Subnetz

TCP

8901-8936

CIMC-Tunnel

Eingehend

H

Tetration Operator PC/Laptop

Tetration Server-Subnetz

TCP

8001-8036

CIMC-Tunnel

Eingehend

H

Tetration Server-Subnetz

syslog-server

UDP

514

Cluster-Management (Syslog)

Ausgehend

H

Tetration Server-Subnetz

LDAP-Server

TCP

389/636

Cluster-Management (LDAP)

Ausgehend

H

Gewährleistung der Kabelintegrität

Achten Sie darauf, dass die Verkabelung während des Umzugs nicht gestört wird. Wenn Sie das gesamte Tetration-Rack bewegen, stellen Sie sicher, dass alle Kabel belegt sind, sodass keine Verbindung unterbrochen oder beschädigt wird.

Schritte nach der Umverteilung

Einschalten der Server

Melden Sie sich nach dem Einschalten des Servers am neuen Standort bei der Tetration UI an. Sie bemerken, dass viele Tetration-Dienste als ungesund (rot) angezeigt werden.

Behandeln von ungesunden Diensten

Wenn Sie feststellen, dass bei einigen Services Probleme auftreten, wenden Sie sich an das Technical Assistance Center (TAC), um Unterstützung bei der Behebung dieser Probleme zu erhalten. Schnelle Kontaktaufnahme mit dem TAC zur Wiederherstellung der vollen Funktionalität

Um die fehlerhaften Services zu beheben, kann der TAC-Techniker einige Services oder VMs neu starten, und in einigen Fällen kann der TAC-Techniker den Cluster über die Tetration-Benutzeroberfläche neu starten.

Es wird dringend empfohlen, das Cluster-Upgrade-Paket auszuführen, um sicherzustellen, dass Ihr Cluster keine Hardwarefehler aufweist, bevor Sie mit einem Neustart fortfahren.

Rufen Sie die Neustartoption in der Tetration-Benutzeroberfläche auf:

- Klicken Sie auf Plattform.

- Navigieren Sie zu Upgrade/Neustart/Herunterfahren.

- Wählen Sie die Option Reboot (Neustart).

Schlussfolgerung

Zusammenfassung der Best Practices

Der erfolgreiche Umzug eines Tetration (CSW)-Clusters erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung der skizzierten Prechecks, Shutdown-Prozeduren und Post-Relocation-Schritte. Mithilfe dieser Best Practices können Probleme vermieden und ein reibungsloser Cluster-Betrieb nach dem Umzug gewährleistet werden.