Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Zertifikat für die Webbenutzeroberfläche

Schritte zum Ändern desWebschnittstellenzertifikats

Testen des Zertifikats über die Befehlszeile

Häufige Fehler

Fehler: Ungültiges PKCS#12-Format

Tage müssen eine ganze Zahl sein.

Fehler bei der Zertifikatsvalidierung

Ungültiges Kennwort

Das Zertifikat ist noch nicht gültig.

GUI-Dienst von CLI neu starten

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Konfigurieren von Zertifikaten für die Webschnittstelle der Secure Web Appliance (SWA) für die Verwaltung beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- SWA-Verwaltung.

Cisco empfiehlt Folgendes:

- Installiertes physisches oder virtuelles SWA.

- Administrator-Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von SWA

- Administrator-Zugriff auf die SWA-Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Zertifikat für die Webbenutzeroberfläche

Zuerst müssen wir den Zertifikatstyp auswählen, den wir in der SWA-Verwaltungs-Webbenutzeroberfläche (Webbenutzeroberfläche) verwenden möchten.

Standardmäßig verwendet SWA das "Cisco Appliance Demo Certificate:".

- CN = Cisco Appliance Demo-Zertifikat

- O = Cisco Systems, Inc.

- L = San Jose

- S = Kalifornien

- C = USA

Sie können ein selbstsigniertes Zertifikat in SWA erstellen oder Ihr eigenes Zertifikat importieren, das von Ihrem CA-Server (Internal Certificate Authority) generiert wurde.

Der SWA unterstützt beim Generieren einer Zertifikatssignierungsanforderung (Certificate Signing Request, CSR) nicht die Integration alternativer Subjektnamen (Subject Alternative Names, SAN). Darüber hinaus unterstützen die selbstsignierten SWA-Zertifikate auch keine SAN-Attribute. Um Zertifikate mit SAN-Attributen zu verwenden, müssen Sie das Zertifikat selbst erstellen und signieren, um sicherzustellen, dass es die erforderlichen SAN-Details enthält. Sobald Sie dieses Zertifikat generiert haben, können Sie es zur Verwendung in die SWA hochladen. Mit diesem Ansatz können Sie mehrere Hostnamen, IP-Adressen oder andere IDs angeben, wodurch Ihre Netzwerkumgebung flexibler und sicherer wird.

Hinweis: Die Zertifikate müssen den privaten Schlüssel enthalten und im PKCS#12-Format vorliegen.

Schritte zum Ändern des Webschnittstellenzertifikats

Schritt 1: Melden Sie sich bei der GUI an, und wählen Sie im oberen Menü die Option Network (Netzwerk) aus.

Schritt 2: Wählen Sie Zertifikatsverwaltung aus.

Schritt 3: Wählen Sie in Appliance-Zertifikaten die Option Zertifikat hinzufügen aus.

Schritt 4: Wählen Sie Zertifikatstyp aus (selbstsigniertes Zertifikat oder Zertifikat importieren).

Bild - Zertifikatstyp auswählen

Schritt 5: Wenn Sie das selbstsignierte Zertifikat auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 6 fort.

Schritt 5.1. Füllen Sie die Felder aus.

Bild - Zertifikatdetails zum Selbstsignieren

Hinweis: Die Größe des privaten Schlüssels muss im Bereich von 2048 bis 8192 liegen.

Schritt 5.2: Klicken Sie auf Next (Weiter).

Bild: CSR herunterladen

Schritt 5.3: (Optional) Sie können den CSR herunterladen und mit dem Zertifizierungsstellenserver Ihrer Organisation signieren. Anschließend können Sie das signierte Zertifikat hochladen und einsenden.

Achtung: Wenn Sie den CSR mit Ihrem CA-Server signieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Seite einreichen und bestätigen, bevor Sie das signierte Zertifikat signieren oder hochladen. Das Profil, das Sie während der CSR-Erstellung erstellt haben, enthält Ihren privaten Schlüssel.

Schritt 5.4.Senden, wenn das aktuelle selbstsignierte Zertifikat angemessen ist

Schritt 5.5: Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Schritt 6: Wenn Sie Zertifikat importieren auswählen.

Schritt 6.1: Zertifikatsdatei importieren (PKCS#12-Format erforderlich).

Schritt 6.2: Geben Sie das Kennwort für die Zertifikatsdatei ein.

Bild - Zertifikat importieren

Schritt 6.3: Klicken Sie auf Next (Weiter).

Schritt 6.4: Änderungen übermitteln.

Schritt 7. Änderungen bestätigen.

Schritt 8: Melden Sie sich bei der CLI an.

Schritt 9. Geben Sie certconfig ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Schritt 10. Geben Sie SETUP ein.

Schritt 11. Geben Sie Y ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Hinweis: Bei einer Änderung des Zertifikats kann es bei Administratoren, die derzeit an der Webbenutzeroberfläche angemeldet sind, zu einem Verbindungsfehler kommen, sodass nicht übermittelte Änderungen verloren gehen können. Dies ist nur der Fall, wenn das Zertifikat vom Browser noch nicht als vertrauenswürdig markiert wurde.

Schritt 12: Wählen Sie 2 aus, um ein Zertifikat aus der Liste der verfügbaren Zertifikate auszuwählen.

Schritt 13: Wählen Sie die Anzahl der Zertifikate aus, die für die GUI verwendet werden sollen.

Schritt 14: Wenn Sie ein Zwischenzertifikat besitzen und dieses hinzufügen möchten, geben Sie Y else ein, und geben Sie N ein.

Hinweis: Wenn Sie das Zwischenzertifikat hinzufügen müssen, fügen Sie das Zwischenzertifikat im PEM-Format ein und enden mit '.' (Nur Punkt).

SWA_CLI> certconfig

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Configure security certificate and key.

- OCSPVALIDATION - Enable OCSP validation of certificates during upload

- RESTRICTCERTSIGNATURE - Enable restricted signature validation of certificates during upload

- OCSPVALIDATION_FOR_SERVER_CERT - Enable OCSP validation for server certificates

- FQDNVALIDATION - FQDN validation for certificate

[]> SETUP

Currently using the demo certificate/key for HTTPS management access.

When the certificate is changed, administrative users who are currently logged in to the web user interface may experience a connection error and could lose unsubmitted changes. This

occurs only if the certificate is not already marked as trusted by the browser.

Do you want to continue? [Y]> Y

Management (HTTPS):

Choose the operation you want to perform:

1. PASTE - Copy paste cert and key manually

2. SELECT - select from available list of certificates

[1]> 2

Select the certificate you want to upload

1. SelfSignCertificate

2. SWA_GUI.cisco.com

[1]> 1

Do you want add an intermediate certificate? [N]> N

Successfully updated the certificate/key for HTTPS management access.

Schritt 15: Geben Sie commit ein, um die Änderungen zu speichern.

Testen des Zertifikats über die Befehlszeile

Sie können das Zertifikat mit dem Befehl openssl überprüfen:

openssl s_client -connect

:

In diesem Beispiel lautet der Hostname SWA.cisco.com, und die Verwaltungsschnittstelle ist als Standard festgelegt (TCP-Port 8443).

In der zweiten Zeile der Ausgabe sehen Sie die Zertifikatdetails:

openssl s_client -connect SWA.cisco.com:8443

CONNECTED(00000003)

depth=0 C = US, CN = SelfSignCertificate, L = City, O = CiscoLAB, ST = State, OU = SWA

Häufige Fehler

Hier sind einige häufige Fehler, denen Sie beim Erstellen oder Ändern Ihres GUI-Zertifikats begegnen können.

Fehler: Ungültiges PKCS#12-Format

Bild - Ungültiges PKCS#12-Format

Dieser Fehler kann auf zwei Ursachen zurückzuführen sein:

1. Die Zertifikatsdatei ist beschädigt und ungültig.

Versuchen Sie, das Zertifikat zu öffnen. Wenn beim Öffnen ein Fehler auftritt, können Sie das Zertifikat erneut generieren oder herunterladen.

2. Die zuvor generierte CSR ist nicht mehr gültig.

Wenn Sie eine CSR-Anfrage erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Änderungen einreichen und bestätigen. Der Grund dafür ist, dass Ihr CSR nicht gespeichert wurde, als Sie sich abgemeldet oder Seiten geändert haben. Das Profil, das Sie beim Generieren des CSR erstellt haben, enthält den privaten Schlüssel, der für das erfolgreiche Hochladen des Zertifikats erforderlich ist. Sobald dieses Profil gelöscht wurde, ist der private Schlüssel verschwunden. Aus diesem Grund muss eine weitere CSR-Anfrage generiert und dann erneut an Ihre CA gesendet werden.

Tage müssen eine ganze Zahl sein.

Bild - Tage müssen eine ganze Zahl sein

Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass das hochgeladene Zertifikat abgelaufen ist oder eine Gültigkeit von 0 Tagen hat.

Um das Problem zu lösen, überprüfen Sie bitte das Ablaufdatum des Zertifikats und vergewissern Sie sich, dass Ihr SWA-Datum und Ihre SWA-Zeit korrekt sind.

Fehler bei der Zertifikatsvalidierung

Dieser Fehler bedeutet, dass die Stammzertifizierungsstelle oder die intermediäre Zertifizierungsstelle nicht der Liste vertrauenswürdiger Stammzertifikate in SWA hinzugefügt werden. Um das Problem zu beheben, wenn Sie sowohl die Stammzertifizierungsstelle als auch die mittlere Zertifizierungsstelle verwenden:

1. Laden Sie die Root-Zertifizierungsstelle in SWA hoch, und klicken Sie anschließend auf Bestätigen.

2. Laden Sie die Zwischen-CA hoch, und bestätigen Sie die Änderungen erneut.

3. Laden Sie Ihr GUI-Zertifikat hoch.

Hinweis: So laden Sie die Stamm- oder Zwischen-CA über die GUI hoch: Netzwerk. Wählen Sie im Abschnitt Zertifikatsverwaltung die Option Vertrauenswürdige Stammzertifikate verwalten aus. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte vertrauenswürdige Stammzertifikate auf Importieren, um Ihre Zertifizierungsstellenzertifikate hochzuladen.

Ungültiges Kennwort

Bild - Ungültiges Kennwort

Dieser Fehler zeigt an, dass das PKCS#12-Zertifikatkennwort falsch ist. Um den Fehler zu beheben, geben Sie das richtige Kennwort ein, oder generieren Sie das Zertifikat neu.

Das Zertifikat ist noch nicht gültig.

Bild: Das Zertifikat ist noch nicht gültig.

1. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit der SWA korrekt sind.

2. Überprüfen Sie das Datum des Zertifikats, und vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit "Nicht vor" korrekt sind.

Tipp: Wenn Sie das Zertifikat gerade generiert haben, warten Sie eine Minute und laden Sie es hoch.

GUI-Dienst von CLI neu starten

Um den WebUI-Dienst neu zu starten, können Sie die folgenden Schritte über die CLI ausführen:

Schritt 1: Melden Sie sich bei der CLI an.

Schritt 2: Geben Sie diagnostic (Dies ist ein ausgeblendeter Befehl, der nicht automatisch mit TAB eingegeben wird) ein.

Schritt 3: Wählen Sie SERVICES.

Schritt 4: Wählen Sie WEBUI aus.

Schritt 5: Wählen Sie RESTART.

Zugehörige Informationen

- Benutzerhandbuch für AsyncOS 15.0 für Cisco Secure Web Appliance - GD(Allgemeine Bereitstellung) - Endbenutzer für Richtlinienanwendung klassifizieren [Cisco Secure Web Appliance] - Cisco