Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren von Syslog auf SNA über UDP 514 oder einem benutzerdefinierten Port

1.SNA-Antwortmanagement

2.Konfigurieren von Splunk zum Empfangen von SNA-Syslogs über den UDP-Port

Konfiguration von Syslog auf SNA über TCP-Port 6514 oder benutzerdefinierten Port

1.Splunk für den Empfang von SNA-Audit-Protokollen über TCP-Port konfigurieren

2.Zertifikat für Splunk generieren

3.Konfigurieren des Prüfprotokollziels auf SNA

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Funktion für das Management sicherer Analysemöglichkeiten konfigurieren, um Ereignisse per Syslog an einen Drittanbieter, z. B. Splunk, zu senden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sicheres Reaktionsmanagement für Netzwerkanalysen:

- Splunk-Syslog

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

- Bereitstellung von Secure Network Analytics (SNA), die mindestens eine Manager-Appliance und eine FlowCollector-Appliance enthält.

- Splunk-Server installiert und über 443 Ports zugänglich.

Konfigurieren von Syslog auf SNA über UDP 514 oder einem benutzerdefinierten Port

Tipp: Stellen Sie sicher, dass UDP/514, TCP/6514 oder jeder benutzerdefinierte Port, den Sie für Syslog auswählen, auf Firewalls oder zwischengeschalteten Geräten zwischen SNA und Splunk zugelassen ist.

1.SNA-Antwortmanagement

Mit der Response Management-Komponente von Secure Analytics (SA) können Regeln, Aktionen und Syslog-Ziele konfiguriert werden.

Diese Optionen müssen konfiguriert werden, um sichere Analysen an andere Ziele zu senden/weiterzuleiten.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der SA Manager-Appliance an, und navigieren Sie zu Configure > Detection Response Management.

Phase 2: Navigieren Sie auf der neuen Seite zur Registerkarte Aktionen, suchen Sie nach dem standardmäßigen Posten An Syslog senden, und klicken Sie in der Spalte Aktion auf die Auslassungszeichen (...) und dann auf Bearbeiten.

Schritt 3: Geben Sie die gewünschte Zieladresse in das Feld Syslog-Serveradresse und den gewünschten Ziel-Empfangsport in das Feld UDP-Port ein. Wählen Sie im Nachrichtenformat die Option CEF aus.

Schritt 4: Klicken Sie abschließend auf die blaue Schaltfläche Speichern in der rechten oberen Ecke.

Tipp: Der Standard-UDP-Port für Syslog ist 514.

2.Konfigurieren von Splunk zum Empfangen von SNA-Syslogs über den UDP-Port

Nachdem Sie Ihre Änderungen auf die Webbenutzeroberfläche von Secure Network Analytics Manager angewendet haben, müssen Sie die Dateneingabe in Splunk konfigurieren.

Schritt 1: Melden Sie sich bei Splunk an, und navigieren Sie zu Einstellungen > Daten hinzufügen > DATEN-Eingaben.

Phase 2: Suchen Sie die UDP-Leitung, und wählen Sie +Neu hinzufügen aus.

Schritt 3: Wählen Sie auf der neuen Seite UDP aus, und geben Sie den Empfangs-Port wie 514 in das Feld Port ein.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Überschreiben des Quellnamens Folgendes ein: desired name of source.

Schritt 5: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben im Fenster auf die grüne Schaltfläche Weiter >.

Schritt 6: Wechseln Sie auf der nächsten Seite zur Option Neu, suchen Sie das Feld Quelltyp, und geben Sie desired source .

Schritt 7: Wählen Sie IP als Methodeaus.

Schritt 8: Klicken Sie oben im Bildschirm auf die grüne Schaltfläche Überprüfen >.

Schritt 9: Überprüfen Sie im nächsten Fenster Ihre Einstellungen, und bearbeiten Sie sie gegebenenfalls.

Phase 10: Klicken Sie nach der Validierung oben im Fenster auf die grüne Schaltfläche Submit > (Senden).

Phase 11: Navigieren Sie in der Webbenutzeroberfläche zu Apps > Search & Reporting.

Phase 12: Verwenden Sie auf der Seite "Suchen" den Filtersource="As_configured" sourcetype="As_configured", um nach empfangenen Protokollen zu suchen.

Anmerkung: Zur Quelle siehe Schritt 4

Informationen zu source_type finden Sie in Schritt 6.

Konfiguration von Syslog auf SNA über TCP-Port 6514 oder benutzerdefinierten Port

1.Splunk für den Empfang von SNA-Audit-Protokollen über TCP-Port konfigurieren

Schritt 1: Navigieren Sie in der Splunk-Benutzeroberfläche zu Einstellungen > Daten hinzufügen > Dateneingaben von DATEN.

Phase 2: Suchen Sie die TCP-Zeile, und wählen Sie + Neu hinzufügen aus.

Schritt 3: Wählen Sie im neuen Fenster die Option TCP aus, geben Sie den gewünschten Empfangs-Port in das Beispielbild für den Port 6514 ein, und geben Sie im Feld Source name override (Quellname außer Kraft setzen) den gewünschten Namen ein.

Anmerkung: TCP 6514 ist der Standardport für Syslog über TLS

Schritt 4: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben im Fenster auf die grüne Schaltfläche Weiter >.

Schritt 5: Wählen Sie im Abschnitt Quellentyp im neuen Fenster die Option Neu aus, und geben Sie im Feld Quelltyp den gewünschten Namen ein.

Schritt 6: Wählen Sie im Host-Abschnitt IP als Methode aus.

Schritt 7: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben im Fenster auf die grüne Schaltfläche Prüfen >.

Schritt 8: Überprüfen Sie im nächsten Fenster Ihre Einstellungen, und bearbeiten Sie sie gegebenenfalls. Klicken Sie nach der Validierung oben im Fenster auf die grüne Schaltfläche Submit > (Senden).

2.Zertifikat für Splunk generieren

Schritt 1: Führen Sie auf einem Computer, auf dem OpenSSL installiert ist, densudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4Befehl aus, und ersetzen Sie dabei die Beispiel-IP-Adresse 10.106.127.4 durch die IP-Adresse des Splunk-Geräts. Sie werden zweimal aufgefordert, einen benutzerdefinierten Kennsatz einzugeben. In den Beispielen werden die Befehle von der Befehlszeile des Splunk-Computers ausgeführt.

user@examplehost: sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4

..+...+..+.+...+..+............+...............+.+.....+.+......+..+.+...........+...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.........+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+......+..............+...+.+......+........+............................+..+...+....+...............+........+......+.+...+...+........+......+...+.+.....+...................+...........+......+.+.....+.........+....+.........+......+......+.....+.+........+............+.......+........+..........+........+....+..+....+......+.....+.............+.....+.......+........+......+.........+...+....+...+..+..........+.....+......+...+.........+.+.........+.....+......+.........+...............+............+....+.....+.+...+...+............+...............+.....+.+..............+.+.........+...+...+.........+.....+.+.....................+...+...........+.......+.....+...............+.........+....+......+...+...+.....+..........+..+................+.....................+.........+..+...+....+......+.................+...+.......+..+...............+......+.+.....+..........+.....+......+....+......+........+.......+....................+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

....+.......+..+...+...+.+......+...+.........+............+.....+....+..+...+....+...+...+.........+...+..+.......+........+............+.+.....+....+.........+..+.........+....+..+....+........+...+.......+...+...+..+...+.+...+..+....+.....+.......+........+......+.+..+......+....+......+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+...+.....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+.+......+..............+.........+.....................+.......+.....+....+..............+.........+.......+...+.......................+....+...+..+.+.........+.........+......+...........+...+...............+.........+.+......+.........+.....................+.....+.........+.......+...............+........+.+....................+.+..+.+....................+.+...........+...+.+...+.....+.............+...+..+...+....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Enter PEM pass phrase:

Verifying - Enter PEM pass phrase:

-----

user@examplehost:

Nach Abschluss des Befehls werden zwei Dateien generiert. Die Dateien server_cert.pem und server_key.pem.

user@examplehost: ll server*

-rw-r--r-- 1 root root 1814 Dec 20 19:02 server_cert.pem

-rw------- 1 root root 3414 Dec 20 19:02 server_key.pem

user@examplehost:

Phase 2: Wechseln Sie zum Root-Benutzer.

user@examplehost:~$ sudo su

[sudo] password for examplehost:

Schritt 3: Kopieren Sie das neu generierte Zertifikat in den /opt/splunk/etc/auth/ .

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_cert.pem > /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Schritt 4: Anhängen der Datei "punkweb.cet" mit einem privaten Schlüssel.

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_key.pem >> /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Schritt 5: Ändern des Besitzes des Splunk-Zertifikats

user@examplehost:~# chown 10777:10777/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Schritt 6: Ändern der Berechtigung für das Splunk-Zertifikat

user@examplehost:~# chmod 600/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Schritt 7: Erstellen Sie eine neue Datei input.conf.

user@examplehost:~# vim /opt/splunk/etc/system/local/inputs

Schritt 8: Überprüfen Sie die Syslogs mithilfe der Suchfunktion.

3.Konfigurieren des Prüfprotokollziels auf SNA

Schritt 1: Melden Sie sich bei der SMC-Benutzeroberfläche an, und navigieren Sie zu Configure > Central Management.

Phase 2: Klicken Sie auf das Auslassungszeichen-Symbol der gewünschten SNA-Appliance, und wählen Sie Einheit-Konfiguration bearbeiten aus.

Schritt 3: Navigieren Sie zur Registerkarte Network Services (Netzwerkdienste), und geben Sie Details zum Ziel des Überwachungsprotokolls (Syslog über TLS) ein.

Schritt 4: Navigieren Sie zur Registerkarte General (Allgemein), scrollen Sie nach unten, und klicken Sie auf Add new (Neu hinzufügen), um das zuvor erstellte Splunk-Zertifikat mit dem Namen server_cert.pem hochzuladen.

Schritt 5: Klicken Sie auf Einstellungen übernehmen.

Fehlerbehebung

Es könnte komplettes Kauderwelsch auf der Suche sein.

Lösung:

Ordnen Sie die Eingabe dem richtigen Quelltyp zu.