Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die richtigen Erfassungsschnittstellen auf der FlowSensor 4240-Hardware-Appliance einrichten.

Problem

Es gibt zwei Optionen für Erfassungsschnittstellen für das FlowSensor 4240-Modell.  Sie können entweder 4x10G Intel Cards ODER 2x40G Qlogic/Marvell Cards verwenden. Bei falscher Konfiguration kann der Datenverkehr auf eth1 und eth2 gespiegelt werden, aber der Modulstatus zeigt nur Statistiken für eth6 und eth7 an.  In diesem Fall müssen wir die richtigen Erfassungsschnittstellen konfigurieren.

Lösung

Flow Sensor 4240 kann entweder auf 4 x 10G Intel Cards ODER auf 2 x 40G Qlogic/Marvell Cards erfasst werden.

Greifen Sie auf die lokale WebUI der Flow Sensor-Appliance zu.  Die Auswahl der Überwachungsschnittstelle kann in den erweiterten Einstellungen von FlowSensor geändert werden.  Wenn Sie die Überwachungsschnittstellenauswahl ändern, werden die Dienste neu gestartet.