Problem

Für Port-channel1 einer FTD-Appliance wurde der Betriebsstatus als Failed (Ausgefallen) angezeigt, und es wurden keine LACP PDUs gesendet oder empfangen. Das Gerät war Teil eines FTD-Clusters, und Port-channel1 wurde als Datenschnittstelle verwendet, was sich bei einem Ausfall des Port-Channels negativ auf den Datenverkehr auswirkte.

Zu den beobachteten spezifischen Symptomen gehören:

- Für LACP-Nachbarinformationen wird die Partnersystem-ID als 0,0-0-0-0-0-0 mit der Portnummer 0x0 angezeigt.

- Partner Oper Key und Port State werden als 0x0 angezeigt.

- LACP-Zähler werden im Firewall-Chassis nicht inkrementiert.

- Schnittstellen mit dem Status "Suspendiert (keine LACP PDU)"

- Auf dem benachbarten Switch werden nur die Zähler für gesendete LACPs erhöht. Die LACP Recv-Zähler werden nicht erhöht.

Die Ausgabe des LACP-Nachbarn vom betroffenen Gerät ergab Folgendes:

device(fxos)# show lacp neighbor

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs

A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode

port-channel1 neighbors

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/2      0,0-0-0-0-0-0          0x0             5022089     SP

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

0                      0x0                         0x0

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/3      0,0-0-0-0-0-0          0x0             4895677     SP

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

0                      0x0                         0x0

Auf der Firewall werden die LACP Sent/Recv-Zähler für die Port-Channel-Mitglieder nicht erhöht:

device# connect fxos

device(fxos)# show lacp counters

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel1

Ethernet1/4      11413   13114       0       0       0       0       0    <-- the LACP counters do not increase

Die Port-Channel-Schnittstelle und ihre Subschnittstellen befinden sich im Down-/Down-Status:

# show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

Internal-Control0/0        unassigned      YES           unset  up          up

Internal-Data0/0           unassigned      YES           unset  up          up

Internal-Data0/1           unassigned      YES           unset  up          up

Internal-Data0/2           169.254.1.1     YES           unset  up          up

Internal-Data0/3           unassigned      YES           unset  up          up

Internal-Data0/4           unassigned      YES           unset  down        up

Port-channel1              unassigned      YES           unset  down        down

Port-channel1.90           192.0.2.15      YES           CONFIG down        down

Port-channel1.102          192.0.2.130     YES           CONFIG down        down

...

Aus Switch-seitigen Protokollen ging hervor, dass der Switch LACP sendete, aber keine Partner-LACP-PDUs empfing, wobei die Ports ausgesetzt wurden:

Apr  2 18:44:20.614: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE2/0/25, changed state to down

Apr  2 18:44:25.452: %ETC-5-L3DONTBNDL2: Twe2/0/25 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.

Apr  2 18:44:36.318: %ETC-5-L3DONTBNDL2: Twe2/0/25 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.

Apr  3 02:17:06.798: %LINK-5-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE2/0/25, changed state to down

Apr  3 02:17:26.722: %LINK-5-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE2/0/25, changed state to up

Apr  3 02:17:35.915: %ETC-5-L3DONTBNDL2: Twe2/0/25 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.

Apr  3 02:23:22.255: %LINK-5-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE2/0/25, changed state to down

Apr  3 02:23:43.886: %LINK-5-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE2/0/25, changed state to up

Apr  3 02:23:53.808: %ETC-5-L3DONTBNDL2: Twe2/0/25 suspended: LACP currently not enabled on the remote port.

Umwelt

- Software-Version: FTD 7.6.2. Andere Softwareversionen, einschließlich ASA, können ebenfalls betroffen sein.

- FTD-Cluster-Konfiguration mit Datenschnittstellen unter Verwendung eines Port-Channels.

- LACP-fähiger Port-Channel zur Verbindung mit der Upstream-Switch-Infrastruktur.

Auflösung

Bei der Lösung wurde festgestellt, dass die betroffene FTD-Einheit den Cluster aufgrund eines Fehlers bei der Statusprüfung der Port-Channel-Schnittstelle verlassen hatte. Wenn das Clustering auf dem Gerät deaktiviert wurde, wurden alle Datenschnittstellen vom Design her ausgeschaltet, wodurch LACP PDUs gestoppt wurden und die Switch-seitige Aussetzung und Beeinträchtigung des Datenverkehrs verursacht wurden.

Durchgeführte Diagnoseschritte

Schritt 1: Sammeln von Debug- und Support-Paketen vom Cisco FirePOWER-Gerät und vom Upstream-Switch

Mehrere Fehlerbehebungsarchive, LACP-Debugdateien, Core-Dateien und TS-Dateien (Fehlerbehebung) wurden aus dem FXOS-Chassis zur Analyse gesammelt.

Phase 2: Validierung des Switch-Verhaltens und des LACP-Status

Der Switch-Techniker bestätigte, dass der Switch LACP-PDUs sendete, aber keine Partner-PDUs vom FirePOWER-Gerät empfing.

Schritt 3: Analyse der internen LACP-Zustandsübergänge

Die Analyse zeigte, dass die Schnittstellen aufgrund fehlender Partner-PDUs in einen ausgesetzten Zustand versetzt wurden, ohne dass die LACP-Zähler inkrementiert wurden.

Tipp: Überprüfen Sie die Befehlsausgabe "show cluster history" (Clusterverlauf anzeigen) und die LINA-Syslogs der Firewall, um den Grund für den Clusterausfall zu ermitteln.

In diesem Beispiel hat das Gerät den Cluster aufgrund eines Datenschnittstellenfehlers beendet:

# show cluster history

CONTROL_NODE          CONTROL_NODE          Event: Control node unit-1-1 is quitting

due to interface health check

failure on Port-channel1,

1 times. Rejoin will be attempted

after 5 min.

20:44:31 CEST Apr 2 2026

CONTROL_NODE          DISABLED              Client progression done

Wiederherstellungsverfahren

Schritt 1: Erneutes Aktivieren von Clustering auf der betroffenen FTD-Einheit

# cluster enable

Dieser Befehl führte dazu, dass die Einheit wieder dem Cluster beitrat, Datenschnittstellen aktiviert, LACP PDUs wieder aufgenommen und die Port-channel1-Funktionalität wiederhergestellt wurde.

Phase 2: Überprüfung der LACP-Wiederherstellung

Nach der erneuten Aktivierung des Clustering-Vorgangs wurden die LACP PDUs wieder aufgenommen, und Port-channel1 kehrte auf Firewall- und Switch-Seite zum Normalbetrieb zurück.

Ursache

Die Ursache war ein Fehler bei der Statusprüfung der Port-Channel-Schnittstelle, der dazu führte, dass die FTD-Einheit den Cluster verließ. Wenn Clustering auf einer FTD-Einheit deaktiviert ist, werden alle Datenschnittstellen administrativ abgeschaltet, wodurch die LACP PDU-Übertragung gestoppt wird und der Upstream-Switch veranlasst wird, die Port-Channel-Schnittstellen auszusetzen.

Dieses Verhalten wird erwartet.

Cisco Bug-ID CSCwo09449 wurde eingereicht, um die Benutzerfreundlichkeit des Produkts zu verbessern.

Verwandte Inhalte

- Cisco Bug-ID CSCwo09449 - FXOS: Veraltete TX- und RX-LACP-Zähler und ausgesetzte Daten-Port-Channels, wenn Clustering deaktiviert ist